Tramite interfaccia utente Web Tramite CLI

Obiettivo

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni dell'ora di sistema sugli switch Cisco Business serie 250 o 350.

Dispositivi interessati | Versione software

- CBS250 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

- CBS350 (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

- CBS350-2X (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

- CBS350-4X (Scheda tecnica) | 3.0.0.69 (scarica la versione più recente)

Introduzione

La configurazione dell'ora di sistema è molto importante in una rete. Gli orologi di sistema sincronizzati forniscono un frame di riferimento tra tutti i dispositivi della rete. La sincronizzazione dell'ora di rete è fondamentale perché ogni aspetto della gestione, della protezione, della pianificazione e del debug di una rete implica la determinazione del momento in cui si verificano gli eventi. Senza gli orologi sincronizzati, è impossibile correlare in modo preciso i file di registro tra i dispositivi quando è attiva la registrazione delle violazioni della sicurezza o dell'utilizzo della rete.

Il tempo sincronizzato riduce inoltre la confusione nei file system condivisi, in quanto è importante che i tempi di modifica siano coerenti, indipendentemente dal computer in cui risiedono i file system.

Gli switch Cisco Small Business supportano il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol) e, se abilitato, lo switch sincronizza dinamicamente l'ora del dispositivo con l'ora di un server SNTP. Lo switch funziona solo come client SNTP e non può fornire servizi ora ad altri dispositivi.

Configurazione delle impostazioni dell'ora di sistema sullo switch

accedere alla pagina Ora di sistema;

La pagina Ora di sistema dell'utility basata sul Web consente di configurare l'ora di sistema, il fuso orario e l'ora legale (DST).

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web dello switch, quindi scegliere Amministrazione > Impostazioni ora > Ora di sistema.

Vengono visualizzati i seguenti campi:

- Tempo effettivo (dal server SNTP) - Tempo di sistema sul dispositivo. Qui viene mostrato il fuso orario DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) o l'acronimo del fuso orario definito dall'utente, se definito.

- Ultimo server sincronizzato: indirizzo, strato e tipo del server SNTP da cui è stata rilevata l'ultima ora di sistema.

Passaggio 2. Scegliere la configurazione preferita dell'ora di sistema:

- Automatic Settings (Impostazioni automatiche) - Se questa opzione è abilitata, l'ora di sistema viene ottenuta da un server SNTP.

- Manual Settings (Impostazioni manuali) - Consente di impostare la data e l'ora manualmente. L'ora locale viene utilizzata quando non è disponibile un'altra origine di ora, ad esempio un server SNTP.

Configura impostazioni ora automatiche

Importante: Prima di configurare questa funzionalità, è necessario configurare una connessione a un server SNTP. Per ulteriori informazioni, fare clic qui per visualizzare le istruzioni.

È inoltre possibile applicare l'autenticazione delle sessioni SNTP. Per istruzioni su come configurare questa funzione, fare clic qui.

Passaggio 1. Nell'area Origine orologio principale (server SNTP) in Impostazioni origine orologio, selezionare la casella di controllo Abilita per sincronizzare in modo dinamico l'ora dello switch con l'ora di un server SNTP.

Questa opzione è selezionata per default.

Passaggio 2. (Facoltativo) Nell'area Origine orologio alternativa (PC tramite sessioni HTTP/HTTPS attive), selezionare la casella di controllo Abilita per impostare la data e l'ora del computer che si sta configurando utilizzando il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Passaggio 3. Fare clic su Applica.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic su Save per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

A questo punto, le impostazioni automatiche dell'ora di sistema dello switch sono state configurate correttamente.

Configura impostazioni temporali manuali

Passaggio 1. Nell'area Origine orologio principale (server SNTP) in Impostazioni origine orologio, deselezionare la casella di controllo Abilita per consentire la configurazione manuale delle impostazioni di ora.

Passaggio 2. (Facoltativo) Nell'area Origine orologio alternativa (PC tramite sessioni HTTP/HTTPS attive), selezionare la casella di controllo Abilita per impostare la data e l'ora del computer che si sta configurando utilizzando il protocollo HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

In questo esempio, l'opzione non è selezionata.

Passaggio 3. Nell'area Impostazioni manuali, immettere la data corrente nel campo Data nel formato AAAA-MMM-GG.

Facendo clic sul collegamento qui nella frase sopra il campo Data si ottengono automaticamente le impostazioni dell'ora memorizzate nel computer. Se si fa clic su questa opzione, andare al passo 5.

Nell'esempio viene utilizzato 2021-Gen-20.

Passaggio 4. Nel campo Ora locale, immettere l'ora nel formato HH:MM:SS.

Nell'esempio viene utilizzato 23:28:46.

Passaggio 5. (Facoltativo) Nell'area Impostazioni fuso orario, controllare il comando Get Time Zone da DHCP per abilitare la configurazione dinamica del fuso orario e dell'ora legale dal server DHCP. La possibilità di configurare uno o entrambi i parametri dipende dalle informazioni contenute nel pacchetto DHCP. Se questa opzione è abilitata, il client DHCP deve essere abilitato sul dispositivo.

Nota: Il client DHCP supporta l'opzione 100 per l'impostazione dinamica del fuso orario. L'abilitazione di questa funzione comporta il ripristino delle impostazioni manuali immesse nei passaggi 3 e 4. Se si abilita questa funzione, andare al passaggio 8.

In questo esempio, l'opzione non è selezionata.

Nell'area Fuso orario da DHCP viene visualizzato l'acronimo del fuso orario configurato dal server DHCP. Questo acronimo viene visualizzato nell'area Effettivo.

Passaggio 6. Scegliere la differenza del fuso orario dall'elenco a discesa Differenza fuso orario.

Nell'esempio viene scelto UTC.

Passaggio 7. Inserire l'acronimo del fuso orario accanto al campo Acronimo fuso orario.

In questo esempio viene utilizzato l'ora solare PST o Pacific.

Passaggio 8. Nell'area Impostazioni ora legale, selezionare la casella di controllo Abilita per abilitare la regolazione automatica dell'ora corrente per l'ora legale.

Passaggio 9. Nel campo Offset impostazione ora, immettere il numero di minuti di offset da GMT compreso tra 1 e 1440. Il valore predefinito è 60.

Passaggio 10. Nell'area Tipo di risparmio ora legale scegliere il tipo di risparmio ora legale che si desidera implementare.

Le opzioni sono:

- USA - L'ora legale (DST, Daylight Savings Time) viene impostata in base alle date utilizzate negli USA.

- Europa - L'ora legale viene impostata in base alle date utilizzate dall'Unione Europea e da altri paesi che utilizzano questo standard.

- Per date: l'ora legale viene impostata manualmente, in genere per un paese diverso dagli Stati Uniti o da un paese europeo. Immettere i parametri descritti di seguito. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 11.

- Periodica: l'ora legale viene applicata ogni anno alla stessa data. Se si sceglie questa opzione, andare al passaggio 12.

Nell'esempio viene scelto USA.

Passaggio 11. (Facoltativo) Se è stato scelto Per date, immettere l'ora e la data in cui si è verificato il risparmio ora legale.

- Da - Giorno e ora di inizio dell'ora legale.

- Giorno e ora di fine dell'ora legale.

In questo esempio, l'ora legale inizia alle 2.00 del 1 marzo 2020 e termina alle 1.00 del 1 marzo 2021.

Passaggio 12. (Facoltativo) Se è stato scelto Ricorrente, immettere le informazioni appropriate nei campi evidenziati Da e A.

- Da: consente di scegliere la data di inizio dell'ora legale ogni anno.

- Giorno della settimana in cui l'ora legale inizia ogni anno.

- Settimana: settimana nel mese in cui inizia l'ora legale ogni anno.

- Mese - Mese dell'anno in cui l'ora legale inizia ogni anno.

- Ora - Ora in cui l'ora legale inizia ogni anno.

- A - Data di fine anno dell'ora legale.

- Giorno della settimana in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Settimana - Settimana del mese in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Mese - Mese dell'anno in cui l'ora legale termina ogni anno.

- Tempo - Tempo in cui l'ora legale termina ogni anno.

In questo esempio, l'ora legale inizia ogni due domeniche di marzo alle 02:00 e termina ogni prima domenica di ottobre alle 02:00.

Passaggio 13. Fare clic su Apply per salvare le impostazioni.

Passaggio 14. (Facoltativo) Fare clic su Save per salvare le impostazioni nel file della configurazione di avvio.

Le impostazioni manuali dell'ora di sistema dello switch Cisco Business serie 250 o 350 sono state configurate correttamente.

Cerchi altri articoli sullo switch CBS250 o CBS350? Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti link.

Impostazioni SNMP             Viste SNMP             Gruppi SNMP             Aggiornamento immagine DHCP             Livello password             Impostazioni TCP e UDP             Sicurezza porta             Aggiorna firmware             Best practice per Smartport             Risoluzione dei problemi: Nessun indirizzo IP             Risoluzione dei problemi relativi alle porte Smart             Risoluzione dei problemi di flapping dei collegamenti             Creazione di VLAN

Dopo aver configurato il fuso orario DHCP, controllare le seguenti linee guida:

- Il fuso orario prelevato dal server DHCP ha la precedenza su quello statico.

- L'ora legale presa dal server DHCP ha la precedenza sull'ora legale statica.

- Il fuso orario e l'ora legale rimangono effettivi dopo la scadenza del lease dell'indirizzo IP.

- Il fuso orario e l'ora legale acquisiti dal server DHCP vengono cancellati dopo il riavvio.

- In caso di più interfacce abilitate per DHCP, viene applicata la seguente precedenza:

- Le informazioni ricevute da DHCPv6 precedono le informazioni ricevute da DHCPv4

- Le informazioni ricevute dal client DHCP in esecuzione sull'interfaccia inferiore precedono le informazioni ricevute dal client DHCP in esecuzione sull'interfaccia superiore

- La disattivazione del client DHCP da cui è stata presa l'opzione DHCP-timezone cancella la configurazione del fuso orario dinamico e dell'ora legale.

Passaggio 7 (facoltativo)

Per ripristinare la configurazione predefinita del fuso orario DHCP, immettere quanto segue:

CBS350(config)#no clock dhcp timezone

Passaggio 8 (facoltativo)

Per configurare il sistema per il passaggio automatico all'ora legale (DST), immettere una delle seguenti opzioni:

CBS350(config)#clock summer-time [zone] recurring {usa | eu | {week day hh:mm week day hh:mm}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time zone recurring {usa | eu | {[day month year hh:mm] [day month year hh:mm]}} [offset]

CBS350(config)#clock summer-time [zone] date [month day year hh:mm] [month day year hh:mm] [offset]

Le opzioni sono:

- zone - Acronimo del fuso orario da visualizzare quando è in vigore l'ora legale. L'intervallo può contenere fino a quattro caratteri.

- ricorrente: indica che l'ora legale inizia e termina ogni anno nei giorni specificati corrispondenti.

- date - Indica che l'ora legale inizia dalla prima data elencata nel comando e termina nella seconda data nel comando.

- usa - Le regole dell'ora legale sono quelle degli Stati Uniti. Le regole sono:

- Inizio - Seconda domenica di marzo

- Fine - Prima domenica di novembre

- Ora 2.00 ora locale

- eu - Le norme relative all'ora legale sono quelle dell'Unione europea. Le regole sono:

- Inizio - Ultima domenica di marzo

- Fine - Ultima domenica di ottobre

- Ora locale ore 1:00

- Settimana del mese. La settimana può essere da 1 a 5, dalla prima alla fine. Settimana del mese in cui l'ora legale inizia o termina ogni anno.

- giorno - Giorno della settimana (i primi tre caratteri per nome, ad esempio il sole). Giorno della settimana in cui l'ora legale inizia o termina ogni anno.

- data - Data del mese. L'intervallo è compreso tra 1 e 31.

- mese - Mese (i primi tre caratteri per nome, ad esempio Feb). Mese dell'anno in cui l'ora legale inizia o termina ogni anno.

- anno (senza abbreviazione). La gamma va dal 2000 al 2097.

- hh:mm - Tempo in formato militare, in ore e minuti. Ora in cui l'ora legale inizia o termina ogni anno. Gli intervalli sono i seguenti:

- hh - da 0 a 23

- mm - da 0 a 59

- ss da 0 a 59

- offset - (Facoltativo) Numero di minuti da aggiungere durante l'ora legale. L'intervallo è compreso tra 0 e 1440 minuti e il valore predefinito è 60.

In questo esempio viene configurato un DST ricorrente con il fuso orario PST. Inizia ogni 00:00 la prima domenica di marzo e termina ogni due domeniche di novembre. Il tempo di offset è di 60 minuti.

Passaggio 9

Per tornare in modalità di esecuzione privilegiata, immettere il comando exit:

CBS350(config)#exit

Passaggio 10. (Facoltativo) Per visualizzare le impostazioni configurate dell'ora di sistema, immettere quanto segue:

CBS350#show clock detail

Passaggio 11 (facoltativo)

In modalità di esecuzione privilegiata dello switch, salvare le impostazioni configurate nel file della configurazione di avvio, immettendo quanto segue:

CBS350#copy running-config startup-config

Passaggio 12 (facoltativo)

Premere Y per Yes (Sì) o N per No sulla tastiera quando compare il prompt Overwrite file [startup-config]... (Sovrascrivi file (configurazione di avvio)).

Le impostazioni dell'ora di sistema sullo switch sono state configurate manualmente dalla CLI.

Cerchi altri articoli sullo switch CBS250 o CBS350? Per ulteriori informazioni, visitare i seguenti link.

Impostazioni SNMP             Viste SNMP             Gruppi SNMP             Aggiornamento immagine DHCP             Livello password             Impostazioni TCP e UDP             Sicurezza porta             Aggiorna firmware             Best practice per Smartport             Risoluzione dei problemi: Nessun indirizzo IP             Risoluzione dei problemi relativi alle porte Smart             Risoluzione dei problemi di flapping dei collegamenti             Creazione di VLAN