Obiettivo

L'obiettivo di questo articolo è configurare la funzione Dying Gasp sugli switch Catalyst 1300 dall'interfaccia della riga di comando (CLI).

Dispositivi interessati | Versione software

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Scheda tecnica)

Introduzione

Dying Gasp è una funzione disponibile solo sugli switch Catalyst serie 1300 e fornisce un meccanismo per avvisare i sistemi di monitoraggio che il dispositivo sta riscontrando una perdita imprevista di alimentazione prima di perdere la connessione. Quando si verifica un evento di interruzione dell'alimentazione, un condensatore hardware ritarda per un breve periodo l'arresto del dispositivo. Durante questo periodo, il dispositivo invierà messaggi di sospensione attività tramite server Syslog configurati o destinatari di notifiche SNMP che possono essere utilizzati per identificare la causa del problema e risolvere il problema.

È possibile configurare Dying Gasp tramite la CLI utilizzando semplici comandi. Continua a leggere per saperne di più.

Configurazione di Morning Gasp con CLI

Passaggio 1

Immettere la configurazione globale dello switch digitando config terminal.

switch n. configure terminal

Passaggio 2

Per attivare Morire Gasp, digitare Morire-Gasp enable <metodo1> [metodo2]. Il primo metodo specificato sarà il metodo Primary Dying Gasp.

switch (config)# dying-gasp enable syslog-msg snmp-trap-msg

In questo esempio, il metodo primario Morning Gap viene attivato dalla registrazione syslog.

Passaggio 3

È possibile disabilitare Morning Gap immettendo no Morning Gap enable.

switch n. no dying-gasp enable

Passaggio 4

Per visualizzare la configurazione del moribondo gasp, immettere show iling-gasp packets from enable mode.

switch n. show dying-gasp status

Passaggio 5

Per scoprire maggiori dettagli su dove Morning Gap invierà i pacchetti Morning Gap, immettete show Morning-Gap packets. Qui vengono mostrati il server syslog/SNMP configurato e le interfacce che verranno usate.

switch n. show dying-gasp packets

Nell'esempio, un server syslog è stato configurato sulla versione 172.16.1.182, ma non è stato configurato alcun server SNMP.

Conclusioni

Ora sei pronto! Se sullo switch Catalyst 1300 è configurato il blocco mortale, è possibile ricevere un avviso in caso di problemi di interruzione dell'alimentazione con il dispositivo.

Per ulteriori informazioni sugli switch Catalyst 1300, consultare le pagine seguenti.

- Perché effettuare l'aggiornamento agli switch Cisco Catalyst serie 1200 o 1300 - Confronto delle caratteristiche

- Cisco Catalyst serie 1200 e 1300 Switch in breve

Per altre configurazioni e funzionalità, consultare il Catalyst series Administration Guide.