Data identificazione

09 mag 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

RV130W

1.0.3.14, 1.0.3.16

Descrizione del problema

I modem AC340U e UML290 della RV130W smettono di funzionare quando si accede per la gestione remota. Si disconnette e ritorna online dopo alcuni minuti. Questo problema si verifica solo quando è collegato alla WAN tramite un modem USB e non con una connessione cablata.

Stato corrente

Si consiglia di utilizzare la VPN IPSec per l'amministrazione remota anziché un dongle 3G/4G. Il problema verrà risolto nella prossima versione ufficiale del firmware della RV130W.