Obiettivo

La funzione di timeout della sessione consente all'amministratore di configurare il periodo di tempo durante il quale una determinata sessione può rimanere inattiva. Ciò a sua volta limita la possibilità di avere un accesso indesiderato alla rete disconnettendosi dalla sessione quando è rimasta inattiva.

La configurazione delle impostazioni di timeout della sessione è utile anche se si stanno eseguendo configurazioni che richiedono tempo, in modo da poter impostare i timeout della sessione su un tempo molto più lungo. In questo modo si evitano situazioni in cui l'amministratore deve ripetere un'intera configurazione a causa del timeout di una sessione.

L'obiettivo di questo articolo è mostrare come configurare le impostazioni di timeout della sessione sui router RV130 e RV130W.

Dispositivi interessati

- RV130

- RV130W

Versione del software

- 1.0.3.22

Configura impostazioni timeout sessione

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Amministrazione > Timeout sessione.

Passaggio 2. Nell'area Timeout inattività amministratore scegliere l'intervallo in minuti in base al quale un utente con privilegi di amministratore verrà disconnesso a causa di inattività. Le opzioni sono 1, 5, 10, 30 e Mai.

Nota: nell'esempio viene utilizzato 30.

Passaggio 3. Nell'area Timeout inattività ospite, scegliere l'intervallo in minuti in base al quale un utente con privilegi di ospite verrà disconnesso a causa di inattività. Le opzioni sono 1, 5, 10, 30 e Mai.

Nota: nell'esempio viene utilizzato 30.

Passaggio 4. Fare clic su Salva.

A questo punto, è necessario configurare correttamente le impostazioni di timeout della sessione sul router RV130 o RV130W.