Obiettivo

Gli eventi di sistema sono attività che possono richiedere attenzione e che richiedono l'adozione delle azioni necessarie per eseguire il sistema senza problemi e prevenire errori. Questi eventi vengono registrati come registri. I registri di sistema (syslog) consentono all'amministratore di tenere traccia di eventi particolari che si verificano nel dispositivo.

Le impostazioni del registro definiscono le regole di registrazione e le destinazioni di output per i messaggi, le notifiche e altre informazioni man mano che sulla rete vengono registrati vari eventi. Questa funzionalità consente di notificare al personale responsabile che verranno intraprese le azioni necessarie quando si verifica un evento. I log possono essere inviati anche via email.

In questo documento viene spiegato come gestire le impostazioni del registro di sistema ed esportare le impostazioni del registro sul router RV130 e RV130W.

Per informazioni su come configurare le impostazioni di registro su RV130 e RV130W, fare clic su Configura impostazioni di registro su RV130 e RV130W.

Dispositivi interessati

- RV130

- RV130W

Versione del software

- 1.0.3.22

Visualizza i syslog

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del router e scegliere Status (Stato) > View Logs (Visualizza registri).

Passaggio 2. Nella tabella Log di sistema, controllare le severità del log necessarie per la visualizzazione. Le opzioni sono:

- Emergenza: livello 0. Il sistema non è utilizzabile. Questo viene in genere trasmesso a tutti i processi. La definizione del syslog è LOG_EMERG.

- Alert: livello 1. È necessario intervenire immediatamente. La definizione del syslog è LOG_ALERT.

- Critico: livello 2. Condizioni critiche, ad esempio un errore del dispositivo rigido. La definizione del syslog è LOG_CRIT.

- Errore: livello 3. Condizioni di errore. La definizione di syslog è LOG_ERR.

- Avvertenza: livello 4. Condizioni di avvertenza. La definizione del syslog è LOG_WARNING.

- Notifica: livello 5. Condizione normale ma significativa. La definizione di syslog è LOG_NOTICE.

- Informazioni: livello 6. Solo messaggi informativi. La definizione del syslog è LOG_INFO. Condizione che non rappresenta una condizione di errore, ma che può richiedere una gestione speciale.

- Debug — livello 7. I messaggi di debug contengono informazioni normalmente utili solo per il debug di un programma. La definizione del syslog è LOG_DEBUG.

Nota: In questo esempio, vengono controllate tutte le severità.

Passaggio 3. Fare clic su Vai per visualizzare gli elementi selezionati.

Nella tabella vengono visualizzati l'ora del log, la gravità del log, la categoria e la descrizione. Le definizioni sono le seguenti:

- Indice log — la sequenza dei log.

- Log Time: l'ora in cui è stato creato il messaggio syslog. La data viene visualizzata nel formato AAAA-MM-GG e l'ora nel formato militare.

- Gravità log: gravità del messaggio syslog.

- Descrizione — il messaggio principale del syslog.

Passaggio 4. (Facoltativo) Per visualizzare un numero minore o più log su una singola pagina, fare clic sul menu a discesa nell'intestazione della tabella Log di sistema. Le opzioni sono 50, 100 e 150.

Nota: nell'esempio, viene scelto 50.

Passaggio 5. (Facoltativo) Per visualizzare altri log, fare clic sulle frecce per scorrere le pagine di log.

Passaggio 6. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Aggiorna log per aggiornare la pagina e visualizzare i log più recenti.

Passaggio 7. (Facoltativo) Per cancellare o cancellare i registri dalla tabella, fare clic su Cancella registri.

Passaggio 8. (Facoltativo) Per esportare e scaricare i registri in un PC o in un computer, fare clic su Salva registri. Verrà avviato un download nel browser.

Nota: Il file viene salvato in formato .txt.

A questo punto, i syslog dovrebbero essere visualizzati correttamente su un router RV130 e RV130W.

Per ulteriori informazioni su questo argomento o sul router RV130, fare clic sui seguenti collegamenti:

- Visualizzazione dei log su un router serie RV

- Cisco RV130 VPN Router - Pagina del prodotto