Obiettivo

Cisco RV130W Wireless Multifunction VPN Router con filtro Web è un dispositivo ad alte prestazioni, flessibile e facile da usare, ideale per le piccole aziende. Ora, grazie al filtro Web, il nuovo RV130W offre connettività wireless, a banda larga e ad alta sicurezza per piccoli uffici e dipendenti remoti. Può inoltre essere utilizzato come router wireless standalone, punto di accesso, bridge o ripetitore per installazioni flessibili, offrendo protezione dell'investimento in base alle esigenze di sviluppo dell'azienda.

L'obiettivo di questo articolo è fornire le specifiche del prodotto relative al router VPN multifunzione wireless RV130W con filtro Web.

Nota: Per ulteriori informazioni sul router VPN multifunzione wireless RV130W con filtro Web, fare clic qui.

Specifiche del prodotto

Specifiche

Descrizione

Standard

IEEE 802.11a, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1X (autenticazione di sicurezza), 802.1Q (VLAN), 802.1D (Spanning Tree), 802.11i (sicurezza WPA2), 802.11e (QoS wireless), Routing Information Protocol (RIP) v1 FC 1058), RIP v2 (RFC 1723), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460)

Sistema operativo

Linux

Antenne

2 antenne esterne flessibili

Tipo di cablaggio

Categoria 5e o superiore

Interfacce fisiche

Specifiche

Descrizione

Porte

4 porte LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps con switch gestito, WAN, USB, porta adattatore di alimentazione 12 V DC

Pulsanti

Pulsante Reset (Reimposta), Pulsante Power (Alimentazione)

LED

Alimentazione, VPN, LAN (1-4), WAN, USB e WLAN

Slot

Slot per blocco Kensington

Specifiche fisiche

Dimensioni fisiche

(L x P x A)

149,86 x 29,9 x 150,11 mm

Peso

0,72 kg

Funzionalità di rete

Specifiche

Descrizione

Supporto VLAN

Sì

Protocolli di rete

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet)

Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

proxy DNS

Proxy IGMP (Internet Group Management Protocol) e inoltro multicast

Protocollo RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), nessun protocollo Internet (NOIP)

Network Address Translation (NAT), Port Address Translation (PAT)

DMZ configurabile tramite software su qualsiasi indirizzo IP LAN

NAT uno-a-uno

Gestione delle porte

Mirroring delle porte

Bonjour

Numero di VLAN

5 VLAN attive (intervallo 3-4096)

WLAN

Access point wireless 802.11n ad alta velocità integrato

Supplicant 802.1X

Sì

Protocolli di routing

Routing statico

Routing dinamico

RIP v1 e v2

Routing inter-VLAN

NAT (Network Address Translation)

Protocollo PAT, Network Address Port Translation (NAPT)

DMZ (Network Edge)

Configurabile via software su qualsiasi indirizzo IP LAN

Spanning Tree

Sì

Bilanciamento del carico

Sì

QoS (Quality of Service)

Accodamento WAN

3 code

Supporto DSCP (Differentiated Services Code Point Support)

CoS (Class of Service)

Gestione della larghezza di banda per assegnare priorità ai servizi

IPv6

IPv4 e IPv6 a doppio stack

tunneling 6to4

Configurazione automatica indirizzi senza stato

Server DHCPv6 per client IPv6 su LAN

Client DHCP v6 per connettività WAN

Protocollo ICMP (Internet Control Message Protocol) v6

Routing IPv6 statico

Routing IPv6 dinamico con RIPng

Supporto host IPv6

RADIUS IPv6

Protocollo NTP (Network Time Protocol)

Livello 2

VLAN basate su 802.1Q, 32 VLAN attive più una VLAN di gestione

Wireless

Specifiche

Descrizione

Tipo di radio e modulazione

802.11b: DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum), 802.11g: orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), 802.11n: OFDM

WLAN

Access point standard IEEE 802.11n da 2,4 GHz con compatibilità 802.11b/g

Canali operativi

11 Nord America, 13 maggior parte dell'Europa, selezione automatica canali

Isolamento wireless

Isolamento wireless tra client

Guadagno dell'antenna in dBi

2 antenne esterne flessibili

Potenza di trasmissione

802.11b: 16,5 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm; 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm

Sensibilità del ricevitore

-87 dBm a 11 Mbps, -71 dBm a 54 Mbps, -68 dBm a mcs15, HT20, -66 dBm a mcs15, HT40

Radiofrequenza

Single-band, funziona su 2,4 GHz

WDS (Wireless Domain Service)

Consente la ripetizione dei segnali wireless da parte di un massimo di 4 dispositivi compatibili

Modalità operative

Dispositivo multifunzione-router wireless, modalità punto di accesso con WDS, modalità Point-to-Point Bridge con WDS, modalità Point-Multi-Point Bridge con WDS, modalità Ripetitore con WDS

Client WLAN attivi

Supporto di un massimo di 64 client simultanei in modalità router wireless e punto di accesso wireless

Più SSID

Supporto di più SSID (Service Set Identifier), fino a 4 reti virtuali separate

Sicurezza WLAN

WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Multimedia Wi-Fi

WMM, risparmio energia WMM (WMM-PS)

Sicurezza

Specifiche

Descrizione

Controllo degli accessi

Sì, ACL (Access Control List) di gestione più ACL MAC

Gestione sicura

HTTPS, complessità di nome utente/password

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), inoltro e attivazione delle porte, prevenzione DoS (Denial-of-Service), DMZ basata su software

Attacchi DoS evitati:

- SYN Flood

- Tempesta Eco

- ICMP Flood

- Flood UDP

- Flood TCP

Blocca Java, cookie, active-X, proxy HTTP

Filtro Web

Filtra i siti dannosi e blocca quelli dannosi

Protezione origine IP

Associa indirizzi IP a indirizzi MAC

VPN

Gateway per gateway VPN IPsec

10 tunnel IPsec da gateway a gateway

IPsec da client a gateway

10 tunnel IPsec da client a gateway che utilizzano il client GreenBow e ShrewSoft VPN

VPN PPTP

10 tunnel massimi

VPN PassThrough

Pass-through IPSec/PPTP/Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)

Throughput VPN (IPsec)

50 Mbps

Configurazione

Specifiche

Descrizione

Utility basata sul Web

Configurazione semplice basata su browser (HTTP, HTTPS)

Protocolli di gestione

Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, UPnP (Universal Plug and Play)

Gestione remota

Sì

Registrazione eventi

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Diagnostica di rete

Syslog locale, remoto, avvisi e-mail

Aggiornamento firmware Web

Aggiornamento del firmware tramite browser Web, file di configurazione importato ed esportato

Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Client DHCP

Host IPv6

Sì

reindirizzamento HTTP

Sì

Ora di sistema

Supporta NTP, immissione manuale di ora legale

Lingue

Supporto GUI inglese

Ambientale

Specifiche

Descrizione

Alimentazione

12 V 2,5 A

Certificazioni

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura di esercizio

Da 0°C a 40°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a 70°C

Umidità di esercizio

Da 10% a 85%, senza condensa