Obiettivo

Quando si verificano eventi su un dispositivo o un'applicazione, vengono eseguiti processi che generano risposte basate su tali eventi e le risposte vengono inserite in una tabella di registro. I registri dei processi consentono di tenere traccia degli eventi specifici che si verificano nel dispositivo. Il vantaggio delle informazioni di registro su un dispositivo è che durante un arresto anomalo del sistema o violazioni della sicurezza è possibile utilizzare i messaggi di registro per analizzare il problema.

Questo articolo spiega come visualizzare le informazioni di registro dei processi sulla serie RV32x VPN Router.

Dispositivi interessati

· RV320 Dual WAN VPN Router

· RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

Versione del software

· v1.1.0.09

Registra processi

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Log > Processi. Viene visualizzata la pagina Processi:

La tabella Processi contiene i campi riportati di seguito.

· Nome — mostra il nome del processo.

· Descrizione: fornisce informazioni sul processo in esecuzione sul dispositivo.

· Protocollo: visualizza il protocollo utilizzato da un determinato processo.

· Porta: visualizza il numero di porta utilizzato da un particolare processo.

· Indirizzo locale: visualizza l'indirizzo IP del computer di origine che richiede un particolare servizio.

· Foreign Address: visualizza l'indirizzo IP del computer di destinazione che risponde a una richiesta inviata.

Di seguito sono elencate le possibili opzioni per i campi Indirizzo locale e Indirizzo esterno.

· 0.0.0.0 — Questo indirizzo IP indica che il dispositivo è attualmente in modalità di ascolto e accetta qualsiasi connessione sia dalla LAN che dalla WAN.

· 127.0.0.1 — Questo indirizzo IP indica che il dispositivo è attualmente in modalità di ascolto e accetta solo connessioni dal dispositivo.

· :: — Nessuna connessione stabilita.

Passaggio 2. (Facoltativo) Per ottenere le informazioni sui processi più recenti, fare clic su Aggiorna.