Obiettivo

L'applicazione Cisco FindIT Network Management offre strumenti che consentono di monitorare e gestire in modo pratico i dispositivi Cisco serie 100-500 in rete tramite il browser Web. Se installato correttamente, individua automaticamente la rete e consente di configurare e monitorare dispositivi quali switch Cisco, router e punti di accesso wireless connessi alla rete. Richiede inoltre aggiornamenti del firmware, garanzia dei dispositivi e copertura del contratto di assistenza.

In questo articolo vengono illustrati i requisiti di sistema per FindIT Network Manager e FindIT Network Probe.

Requisiti di sistema

FindIT Network Manager e FindIT Network Probe vengono distribuiti come immagini di macchine virtuali. Per eseguire queste piattaforme, è necessario soddisfare i requisiti seguenti.

FindIT Network Manager

- Hypervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versione 10.0 o successiva

- Oracle VM VirtualBox versione 5.0.2 o superiore

- Uno dei seguenti prodotti VMware.

- ESXi versione 5.5 o successiva

- Fusion versione 7 o successiva

- Workstation versione 12 o successiva

- CPU: 1x architettura Intel a 64 bit

- Memoria: 2 GB

- Spazio su disco: 20 GB

- Browser: FindIT Network Probe viene amministrato tramite un'interfaccia utente Web. Per utilizzare questa interfaccia, il browser deve essere uno dei seguenti:

- Apple Safari versione 9

- Google Chrome versione 52

- Microsoft Edge versione 38

- Microsoft Internet Explorer versione 11

- Mozilla Firefox versione 48

- Rete - La rete deve essere configurata in modo da consentire a FindIT Network Probe di stabilire la connettività TCP (Transmission Control Protocol) a FindIT Network Manager.

FindIT Network Probe

- Hypervisor:

- Microsoft Hyper-V Manager versione 10.0 o successiva

- Oracle VM VirtualBox versione 5.0.2 o superiore

- Uno dei seguenti prodotti VMware:

- ESXi versione 5.5 o successiva

- Fusion versione 7 o successiva

- Workstation versione 12 o successiva

- CPU: 1x architettura Intel a 64 bit

- Memoria: 512 MB

- Spazio su disco: 2 GB

- Browser - FindIT Network Probe viene amministrato tramite un'interfaccia utente Web. Per utilizzare questa interfaccia, il browser deve essere uno dei seguenti:

- Apple Safari versione 9

Nota: quando si utilizza il browser Safari, verificare che i certificati presentati da FindIT Network Probe siano impostati su Considera sempre attendibile. In caso contrario, alcune funzioni, quali Discovery e Dashboard, che dipendono dall'utilizzo di websockets sicuri non riusciranno. Questa limitazione è applicabile solo al browser web Safari.

- Google Chrome versione 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer versione 11

- Mozilla Firefox versione 48

- Dispositivi di rete - Un'istanza del probe di rete FindIT installato in ogni sito della rete esegue l'individuazione della rete e comunica direttamente con ogni dispositivo. Per il monitoraggio e l'accessibilità, i dispositivi di rete devono soddisfare i seguenti requisiti.

- I dispositivi devono essere Cisco serie 100-500 e il servizio Bonjour deve essere abilitato.

- I dispositivi devono trovarsi nella stessa subnet del computer su cui è in esecuzione FindIT Network Probe oppure essere collegati direttamente a un dispositivo gestito raggiungibile tramite TCP/IP.