Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Fasi di preinstallazione

Procedura di installazione

Fasi successive all'installazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite istruzioni per l'installazione di Cisco UCS per i supporti Windows Server 2003 in LUN (Logical Unit Number) SAN (Storage Access Network).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su Cisco UCS.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Fasi di preinstallazione

Completare questi passaggi prima dell'installazione:

1. Se sul disco LUN è abilitato il percorso multiplo, disabilitare temporaneamente tutti i percorsi tranne uno.

2. Se il software antivirus è abilitato sul computer del supporto virtuale, disabilitarlo temporaneamente.

3. Il computer client che esegue la console UCS deve disporre di un DVD-ROM e di un'unità floppy (unità A). Se non è disponibile un'unità floppy, è necessario eseguire un programma di emulazione dell'unità floppy, non fornito da Cisco.

4. Nel supporto di ripristino di Windows Server 2003 sono necessari i driver della scheda di storage per l'installazione, ad esempio D:\OEM\DRIVERS\MassStorage\QLogic.

5. In base al tipo di scheda mezzanine e all'edizione dell'installazione di Windows, copiare i relativi driver nell'unità floppy (A:). Ad esempio, se si installa Windows Server 2003 Enterprise x64 su un blade con una scheda mezzanine Qlogic, è necessario copiare questi file in A:

D:\OEM\Drivers\Massstorage\Qlogic\64Bit\B_Q23WX64STORV91736\*.*

Procedura di installazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Da UCS, avviare la console KVM.

2. In KVM scegliere Strumento > Avvia supporto virtuale. Verrà avviata la console KVM Virtual Media.

3. Inserire il DVD di ripristino di Windows Server 2003 nel DVD-ROM.

4. Dalla console KVM Virtual Media, selezionare Mappato per montare il DVD. In questo modo, il contenuto del DVD viene reso disponibile per il blade.

5. Assicurarsi che la lettera A: l'unità floppy dispone di driver per schede mezzanine rilevanti. Per ulteriori informazioni, vedere Passi di preinstallazione.

6. Sulla console KVM Virtual Media, selezionare la casella Mappato in A: Floppy.

7. Quando viene chiesto Se si desidera emulare il dispositivo come disco floppy, selezionare NO.

8. Nell'interfaccia utente di UCS Manager, fare clic su Reset, quindi su OK per riavviare normalmente il blade.

9. Al riavvio del blade, premere F6 per accedere al menu di avvio. Viene visualizzato un elenco di opzioni di avvio.

10. Selezionare Cisco Virtual CD/DVD 1.16.

11. Premere Invio per avviare.

12. Premere un tasto qualsiasi per eseguire l'avvio da CD.

13. Quando richiesto nella parte inferiore della schermata di installazione di Windows, premere F6 per caricare i driver di terze parti.

Attenzione: passo importante! È necessario premere F6 prima che il prompt venga modificato.

14. Il programma di installazione non è stato in grado di determinare il tipo di richiesta di uno o più dispositivi di archiviazione di massa. Scegliere S per il dispositivo aggiuntivo.

15. Premere Invio per selezionare il driver.

16. Se durante l'installazione viene richiesto se si desidera utilizzare il driver floppy o quello fornito da Windows, scegliere S per utilizzare il driver sul floppy.

17. Il programma di installazione informa che carica il supporto per il dispositivo di archiviazione di massa. Premere Invio.

18. Scegliere C per Impostazioni personalizzate.

19. Premere F8 per accettare il contratto di licenza.

20. Completare le istruzioni e selezionare il disco SAN in cui si desidera installare il sistema operativo. Completare i passaggi di formattazione dell'unità in base alle esigenze.

21. Quando inizia a copiare i file, l'installazione richiede nuovamente il driver di archiviazione di massa. Deselezionare la casella di controllo Mappato in A: per lo smontaggio. Quindi selezionare "A:" per rimontare. Questa volta, quando viene chiesto Se si desidera emulare il dispositivo come disco floppy, selezionare YES. Questo è un bug noto.

22. Premere Invio per continuare. La copia continua.

Una volta completata la copia, l'installazione riavvia il blade.

23. Avviare dal disco SAN.

24. Se viene visualizzato il messaggio Connessione EMS rilevata, fare clic su OK.

25. Se viene richiesto di confermare l'installazione dei driver non registrati, è fondamentale rispondere sempre a YES.

26. È necessario immettere manualmente il nome del computer, il nome utente, il codice Product Key, la data, il fuso orario e così via.

Fasi successive all'installazione

Attenersi alla seguente procedura:

1. Una volta avviato Windows Server 2003, verrà richiesto il CD2. Scegliere la directory \OEM\R2 sul disco di ripristino, ad esempio D:\OEM\R2, quindi fare clic su OK. R2 viene installato.

2. Aprire Gestione periferiche. Vedete molti dispositivi in giallo. La procedura seguente consente di installare i driver.

3. Da Esplora file eseguire D:\OEM\Drivers\CHIPSET\INTEL_CHIPSET_V9.1.0.1012\Setup.exe. Installa i driver per chipset Intel.

4. Installare il driver video da D:\OEM\Drivers\Video_ServerEngines\*setup.exe.

5. Aggiornare il driver di rete da Gestione periferiche.

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Ethernet controller.

2. Selezionare aggiorna driver.

3. Fornire il percorso del file INF da D:\OEM\Drivers\NETWORK_OPLIN\PROXGB\<32 o 64 bit>.

6. Eseguire la stessa procedura per il controller Ethernet aggiuntivo.

7. Per il controller SCSI sconosciuto, aggiornare il driver dal file INF: D:\OEM\Drivers\MassStorage\LSI\<32 o 64bit>, quindi selezionare LSI SAS.

8. Riabilitare Multipath.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Attualmente non è disponibile una procedura di risoluzione dei problemi per questa configurazione.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems