Sommario

Introduzione

Come posso acquisire un file di licenza per UCS Director?

A chi mi rivolgo per chiedere aiuto?

Quali sono le licenze esistenti per UCS Director e a cosa servono?

È possibile installare una licenza CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR in aggiunta alla licenza di valutazione?

È possibile installare due licenze EVAL o NFR per raddoppiare la capacità?

È possibile installare la stessa licenza su più sistemi?

È possibile aggiornare una licenza per server bare metal (CUIC-PHYSVRBM) a una licenza per server completo (CUIC-PHY-SVR)?

Posso usare CUIC-PHY-SVR con le licenze CUIC-PHY-SVR-VR?

È necessaria una licenza server per ogni blade se UCS Director individua tutti i blade nel dominio UCS?

Come evitare questo messaggio di errore: "Errore durante l'aggiornamento della licenza. La licenza perpetua è attualmente installata nel sistema. Non è possibile aggiungere una licenza basata su sottoscrizione quando è installata una licenza perpetua."?

Scenario 1: Quando non è installata una licenza perpetua e il tentativo di aggiungere una nuova licenza di sottoscrizione ha esito negativo.

Scenario 2: Quando è già installata una licenza perpetua e si tenta di installare una licenza di sottoscrizione.

Introduzione

Questo documento descrive le domande più frequenti sulle licenze per Unified Computing System (UCS) Director. Per informazioni sulla versione, vedere l'elenco seguente:

- La maggior parte delle informazioni presenti è applicabile a UCSD versione 4.1.0.1 e successive.

- Le licenze installate nelle versioni precedenti verranno convertite automaticamente quando si esegue l'aggiornamento alla versione 4.1.0.1 o successive.

- Le licenze rilasciate per versioni precedenti possono essere installate nella versione 4.1.0.1 e successive e verranno convertite automaticamente.

- Per le licenze di sottoscrizione a Enterprise Cloud Suite, è necessario UCSD versione 6.0.0.1 o successive.

Come posso acquisire un file di licenza per UCS Director?

UCS Director è ora dotato di una licenza di valutazione integrata valida 90 giorni. Le licenze perpetue o in abbonamento possono essere ordinate tramite il normale canale di vendita, separatamente o come parte di un bundle con hardware UCS, o come parte di un bundle software Enterprise Cloud Suite (ECS). Per ciascuna licenza ordinata si deve ricevere una chiave di autorizzazione del prodotto (PAK). Questa chiave PAK può quindi essere utilizzata sul portale di registrazione delle licenze Cisco per generare un file delle licenze che possa essere letto dal director UCS.

A chi mi rivolgo per chiedere aiuto?

Per assistenza nell'acquisizione della chiave PAK, rivolgersi al partner/rivenditore o al team Cisco che gestisce gli account. Se si dispone di una chiave PAK, ma è necessaria assistenza per attivare la chiave PAK, contattare licensing@cisco.com o aprire una richiesta di assistenza con il team Cisco Global Licensing Operations. Se si dispone di un file di licenza (ad eccezione delle licenze EVAL o NFR), ma è necessaria assistenza per installarlo in UCS Director, aprire una richiesta TAC in Support Case Manager utilizzando le parole chiave UCS Director e Configuration Assistance.

Quali sono le licenze esistenti per UCS Director e a cosa servono?

Sono disponibili diverse opzioni di licenza per UCS Director, tra cui la licenza di valutazione a tempo limitato (vedere Come posso acquisire un file di licenza per UCS Director?). Per informazioni su quale opzione soddisfa al meglio le tue esigenze, rivolgiti al rivenditore Cisco, al partner o al team Cisco che gestisce gli account.

Notare che la prima licenza installata su un sistema UCS Director deve essere una licenza BASE come CUIC-BASE-K9 o ELA-CUIC-BASE-K9. Tutte le licenze aggiuntive devono essere installate dopo l'installazione della licenza base.

È possibile installare una licenza CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR in aggiunta alla licenza di valutazione?

No. La licenza di valutazione include già un numero fisso di licenze server e questo importo non può essere modificato (vedere Come fare per acquisire un file di licenza per UCS Director?). Per installare una licenza CUIC-PHY-SVR o CUIC-SP-PHY-SVR, è necessario prima sostituire la licenza di valutazione con una licenza CUIC-BASE-K9.

È possibile installare due licenze EVAL o NFR per raddoppiare la capacità?

No, le licenze di valutazione e non per la rivendita non possono essere sovrapposte.

È possibile installare la stessa licenza su più sistemi?

L'unico scenario in cui questo è consentito è quando si installa la licenza di un sistema UCS Director di produzione in un sistema di gestione temporanea, che viene successivamente utilizzato per testare le configurazioni prima della distribuzione in tale sistema di produzione. Quando si distribuiscono più sistemi di produzione, anche in uno scenario HA (alta disponibilità), ogni sistema UCS Director di produzione richiede le proprie licenze.

È possibile aggiornare una licenza per server bare metal (CUIC-PHYSVRBM) a una licenza per server completo (CUIC-PHY-SVR)?

No, non è possibile aggiornare un server Bare Metal a una licenza Full Server.

Posso usare CUIC-PHY-SVR con le licenze CUIC-PHY-SVR-VR?

No, le licenze CUIC-PHY-SVR-VR sono licenze con funzionalità limitate fornite con Cisco ONE Foundation for Compute. Non possono essere utilizzati su un sistema UCS Director in cui sono già installate tutte le funzionalità delle licenze CUIC-PHY-SVR e viceversa. È tuttavia possibile passare dalle licenze CUIC-PHY-SVR-VR a CUIC-PHY-SVR. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al partner/rivenditore o al team Cisco che gestisce gli account.

È necessaria una licenza server per ogni blade se UCS Director individua tutti i blade nel dominio UCS?

No, a partire dalla versione 4.1 di UCS Director è possibile selezionare i blade gestiti da UCS Director e quelli non gestiti. Solo i blade gestiti richiedono una licenza server.

Come evitare questo messaggio di errore: "Errore durante l'aggiornamento della licenza. La licenza perpetua è attualmente installata nel sistema. Non è possibile aggiungere una licenza basata su sottoscrizione quando è installata una licenza perpetua."?

Scenario 1: Quando non è installata una licenza perpetua e il tentativo di aggiungere una nuova licenza di sottoscrizione ha esito negativo.

Anche una licenza base permanente (CUIC-BASE-K9) è considerata una licenza perpetua e questo causa l'errore in UCS Director 6.0.0.0 e versioni precedenti. In UCS Director versione 6.0.0.1 e successive è possibile installare sopra licenze in abbonamento. Aggiornare e applicare nuovamente le licenze.

Nota: Non è ancora possibile combinare licenze in abbonamento e licenze perpetue (permanenti) con questa versione.

Scenario 2: Quando è già installata una licenza perpetua e si tenta di installare una licenza di sottoscrizione.

In UCS Director 6.0.0.1 e versioni successive è possibile installare licenze in abbonamento su una licenza base perpetua (CUIC-BASE-K9). Notare che solo la licenza di base può essere perpetua; non è ancora supportato combinare licenze perpetue e licenze add-on in abbonamento (ad esempio licenze server o licenze storage). Se si dispone già di licenze add-on perpetue e si sono acquistate licenze in abbonamento, consultare il rivenditore o il team Cisco che gestisce gli account per valutare le opzioni disponibili.