Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Descrizione del problema

Introduzione

In questo documento vengono fornite informazioni sulla risoluzione dei problemi di inattività dell'amministratore con le porte Fibre Channel(FC) che si verificano durante o dopo la migrazione da uno switch 6200 a uno switch 6400 Fabric Interconnect.

Prerequisiti

in questo documento si presume che le operazioni di risoluzione dei problemi specificate siano state verificate.

- Verificato il mancato superamento dei bug specificati.

Cisco, ID bug CSCvr81863

Cisco ID bug CSCvj31676

- La configurazione a livello di MultiLayer Director Switch (MDS) è stata verificata correttamente.

- Verifica della configurazione della VSAN (Virtual Storage Area Network) per la porta FC completata.

Descrizione del problema

Migrazione completata, ma sulla porta FC è visualizzato Admin Down (Amministratore inattivo).

L'ID VLAN Fibre Channel over Ethernet (FCOE) sottostante per la VSAN configurata si sovrappone all'intervallo di VLAN riservate predefinito impostato sul conflitto 64XX tra l'ID VLAN FCOE per la VLAN configurata e la VLAN riservata. La porta FC è in stato Admin down.

Soluzione 1. Modifica di VLAN riservate

Questa attività descrive come modificare l'ID della VLAN riservata. La modifica della VLAN riservata rende più flessibile la transizione da Cisco UCS serie 6200 Fabric Interconnect a Cisco UCS serie 6400 Fabric Interconnect con configurazioni di rete preesistenti. Il blocco di VLAN riservata è configurabile assegnando un blocco contiguo di 128 VLAN non utilizzate, anziché riconfigurare le VLAN esistenti in conflitto con l'intervallo predefinito. Ad esempio, se la VLAN riservata è stata cambiata in 3912, il nuovo intervallo di blocchi VLAN va da 3912 a 4039. È possibile selezionare qualsiasi blocco contiguo di 128 ID VLAN, con un ID iniziale compreso tra 2 e 3915. La modifica della VLAN riservata richiede il ricaricamento della Cisco UCS serie 6400 Fabric Interconnect per rendere effettivi i nuovi valori.

Per Cisco UCS serie 6500 FI, gli ID VLAN da 1002 a 1005 sono riservati per NXOS.

Procedura

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

Nota: dopo aver modificato l'intervallo di VLAN riservato, FI deve essere riavviato.

Soluzione 2: modificare l'ID Vlan FCoE sulla VSAN configurata.

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID