Sommario

Introduzione

Quali tipi di proxy FTP sono supportati da WSA?

FTP su HTTP

Tunneling FTP su HTTP

FTP nativo

Introduzione

In questo documento vengono descritti i tre tipi di proxy FTP supportati da Web Security Appliance (WSA) e vengono forniti esempi di log degli accessi.

Quali tipi di proxy FTP sono supportati da WSA?

Attualmente, Cisco WSA supporta tre metodi di proxy FTP:

- FTP su HTTP

- Tunneling FTP su HTTP

- FTP nativo

Questi metodi utilizzano diverse tecniche per comunicare.

FTP su HTTP

Questo metodo viene comunemente utilizzato nei browser Web, ad esempio Internet Explorer, Firefox e Opera.  Si tratta di una tecnica unica, in cui la comunicazione "Client -> WSA" viene effettuata esclusivamente in HTTP e "WSA -> Internet" utilizza FTP per comunicare.  Dopo aver ricevuto la risposta dal server FTP, WSA determina se l'oggetto richiesto è una directory o un file.  Se l'oggetto a cui si accede è una directory, WSA compone una directory scritta in HTML che viene quindi inoltrata al client.  Se l'oggetto richiesto è un file, WSA scarica il file e lo invia al client.

Di seguito è riportato un esempio di quanto verrebbe visualizzato nel log degli accessi per FTP su HTTP.

1219138948.126 18058 192.168.10.100 TCP_MISS/200 1993 GET ftp://ftp.example.com/ - DIRECT/ftp.example.com text/html DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,0,-,-,-,->

Tunneling FTP su HTTP

Questo metodo richiede di consentire la maggior parte delle porte in Web Security Manager > Criteri di accesso > Protocolli e agenti utente > Porte HTTP CONNECT. In genere, i server FTP devono aprire le porte comprese tra 49152 e 65535, ma in molti casi utilizzano le porte 1024 - 65535. Queste porte vengono utilizzate quando il client FTP esegue il comando PASV quando stabilisce il proprio canale dati.

Se tutto va bene, nel log degli accessi verranno visualizzate due voci:

1219137634.898 10707 192.168.10.100 TCP_MISS/0 160 CONNECT ftp.example.com:21/ - DIRECT/ftp.example.com - DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,0,-,-,-,-> -

1219137698.512 287 192.168.10.100 TCP_MISS/0 240 CONNECT 192.168.10.10:57918/ - DIRECT/192.168.10.10 text/plain DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,- -,-> -

Questi log mostrano che sia il canale di controllo (prima riga di log) che il canale dati (seconda riga di log) sono stati stabiliti correttamente.

Filezilla è un esempio di applicazione che supporta questo tipo di transazione. Per abilitare questa funzione su Filezilla, scegliere Modifica > Impostazioni > Impostazione proxy e impostare il tipo di proxy su HTTP 1.1. Se necessario, immettere altri dettagli.

In entrambi i metodi, Client - WSA richiede solo che la porta proxy sia aperta e WSA - Internet richiede che tutte le porte in uscita siano aperte.

FTP nativo

Con questo metodo il client FTP si connette al server WSA sulla porta 21 o sulla porta 8021, a seconda che il proxy sia stato implementato rispettivamente in modalità trasparente o in modalità esplicita. La comunicazione tra il client FTP e il WSA si basa esclusivamente su FTP. Per l'FTP nativo i dettagli di connessione possono essere visualizzati nei log del proxy FTP. Il trasferimento effettivo dei file e l'elenco delle directory possono comunque essere ancora visualizzati nel log degli accessi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di ciò che sarebbe visualizzato nel log degli accessi per Native FTP.

1340084525.556 2808 192.168.10.100 TCP_MISS/226 2790 RETR ftp://ftp.example.com/examplefile.txt - DIRECT/ftp.example.com text/plain DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,0,-,-,-> -

1340084512.590 1013 192.168.10.100 TCP_MISS/230 27 FTP_CONNECT tunnel://ftp.example.com/ - DIRECT/ftp.example.com - DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,0,-,-,-,-,-> -

1340084514.016 1426 192.168.10.100 TCP_MISS/226 413 MLSD ftp://ftp.example.com/ - DIRECT/ftp.example.com text/plain DEFAULT_CASE-FTPACCESS <nc,ns,0,-,-,-,-,0,-,-,-,-> -