Sommario

Domanda:

Domanda:

Sintomi: Quando si tenta di accedere a un sito Web tramite Cisco Web Security Appliance (WSA), il proxy visualizza un messaggio di errore Proxy Unlicensed:

This Page Cannot Be Displayed

----------------------

Internet access is not available without proper licensing of the

security device.

Please contact your corporate network administrator and provide

the code shown below.

Note: To access the management interface of the security device,

enter the configured IP address with port 8080.

---------------------

Notification code: PROXY_UNLICENSED

Le chiavi della funzionalità non sono scadute. Qual è il problema?

Ambiente: Cisco Web Security Appliance (WSA), tutte le versioni di AsyncOS

Contratto di licenza con l'utente finale non accettato.

È possibile ottenere questa accettazione in due modi:

1. Esecuzione dell'Installazione guidata sistema e svolgimento del processo di installazione guidata: Scheda 'Amministrazione del sistema' > 'Configurazione del sistema' > 'Configurazione guidata del sistema'.

2. Selezionare la scheda 'Servizi di sicurezza' > 'Proxy Web' > 'Modifica impostazioni'. Se il Contratto di Licenza con l'utente finale non è stato ancora accettato, è ancora necessario farlo. Se facendo clic sul pulsante Modifica impostazioni è possibile modificare le opzioni proxy, questa è già stata accettata.