Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Versioni ignorate

Download di software e guide all'aggiornamento

Matrice di supporto hardware

Responsabile

Flow Collector

Archivio dati

Sensore di flusso

Flow Replicator/UDP Director

Aggiornamenti per versione

Aggiornamento della versione 6.9.x alla versione 6.10.x

Aggiorna versione 6.10.x a 7.0.x

Aggiorna versione 7.0.x a 7.1.x

Aggiorna versione 7.1.x a 7.2.1

Aggiorna versione 7.2.x a 7.3.x

Aggiorna versione 7.3.x a 7.4.x

Aggiorna versione 7.4.x a 7.5.x

Timeline di supporto software

Introduzione

In questo documento vengono descritte alcune informazioni sulle best practice da adottare durante gli aggiornamenti a Secure Network Analytics (SNA) (in precedenza denominato Stealthwatch).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

Versioni ignorate

La SNA supporta solo gli aggiornamenti da una versione principale alla successiva. (ad esempio da 6.9.x a 6.10.x o da 7.1.x a 7.2.x.) I salti di versione non sono supportati. Se l'utente è a suo agio con il ripristino di tutti i dati allo stato predefinito in fabbrica, è possibile ricreare l'immagine di un accessorio hardware, installare una nuova VM o utilizzare "SWU Skipper" per passare direttamente alla versione di destinazione.

Download di software e guide all'aggiornamento

- Software e guide per le versioni 7.1 e precedenti sono disponibili sul portale Lancope Flexnetoperations

- Software e guide per le versioni 7.1 e successive sono disponibili su Cisco Software Central

Matrice di supporto hardware

Le informazioni in questa sezione vengono ricavate dalla guida Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix.

Responsabile

Flow Collector

Archivio dati

Sensore di flusso

Flow Replicator/UDP Director

Aggiornamenti per versione

Aggiornamento della versione 6.9.x alla versione 6.10.x

Aggiornamenti alle versioni: 6.10.4, 6.10.5, 6.10.6

Download di software: il software è disponibile sul Portale Lancope Flexnetoperations

Guida all'aggiornamento: aggiornare la Guida 6.9.x alla versione 6.10.6

Aggiorna versione 6.10.x a 7.0.x

Aggiornamenti alle versioni: 7.0.0, 7.0.2, 7.0.3

Download di software: il software è disponibile sul Portale Lancope Flexnetoperations

Guida all'aggiornamento: aggiornare la guida per 6.10.x alla versione 7.0.3

Aggiorna versione 7.0.x a 7.1.x

Aggiornamenti alle versioni: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3

Download di software: il software è disponibile sul portale Lancope Flexnet Operations o su Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: aggiornare la guida alla versione 7.0.x alla 7.1.3

Aggiorna versione 7.1.x a 7.2.1

Aggiornamenti alle versioni: 7.2.1

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: aggiornare la guida per 7.1.x alla versione 7.2.1

Aggiorna versione 7.2.x a 7.3.x

Aggiornamenti alle versioni: 7.3.0, 7.3.1, 7.3.2

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: guida all'aggiornamento da 7.2.x a 7.3.2

Aggiorna versione 7.3.x a 7.4.x

Aggiornamenti alle versioni: 7.4.0, 7.4.1 e 7.4.2

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: aggiornare la guida per 7.3.x a 7.4.0 o 7.4.1

Guida all'aggiornamento: guida all'aggiornamento da 7.3.x a 7.4.2

Aggiorna versione 7.4.x a 7.5.x

Aggiornamenti alle versioni: 7.5.0

Download di software: il software è disponibile presso Cisco Software Central

Guida all'aggiornamento: aggiornare la guida alla versione 7.4.x a 7.5.0

Timeline di supporto software

In genere, una release è coperta da Software Maintenance per 12 mesi dopo la release e riceve le correzioni di vulnerabilità e sicurezza per 18 mesi dopo la release. Per ulteriori informazioni sul modello della versione del software SNA e sulla timeline di supporto, consultare il bollettino sui prodotti Cisco Stealthwatch® Software Release Model e Release Support Timeline.

Questa tabella elenca le timeline di supporto a partire dalla release 7.1.1.

Version

Data di rilascio

Fine manutenzione software (EoS)

Fine supporto Vulnerabilità e sicurezza (EoVSS)

7.5.0 *

22 gennaio 2024

22 gennaio, 2025

22 luglio 2025

7.4.2

26 Marchottobre 2023

26 marzo, 2024

26 settembre 2024

7.4.1

09 May2022

09 2023 May,

9 novembre 2023

7.4.0

2 novembre 2021

2 novembre 2022

02 May2023

7.3.2

01 giugno 2021

01 giugno 2022

1 dicembre 2022

7.3.1

04 feb 2021

4 febbraio 2022

04 agosto 2022

7.3.0

03 settembre 2020

03 settembre 2021

3 marzo 2022

7.2.1

17 giugno 2020

17 giugno 2021

1 luglio 2022

7.1.1

16 agosto 2019

16 agosto 2020

1 luglio 2022

* indica la versione attualmente consigliata