Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Processo di rimozione delle connessioni

1. Eliminare una connessione cloud da FireSIGHT Management Center

2. Annullare la registrazione di un centro di gestione FireSIGHT dalla console cloud FireAMP

Introduzione

Un centro di gestione FireSIGHT consente di ricevere record di scansioni, rilevamenti di malware e quarantene dal cloud Cisco dopo che è stato registrato con successo con il cloud. I record vengono archiviati nel database di FireSIGHT Management Center come eventi malware. In questo documento viene spiegato come rimuovere correttamente le connessioni tra un centro di gestione FireSIGHT e un cloud Cisco.

Attenzione: Per evitare problemi di registrazione o connettività in futuro, è necessario attenersi alla procedura descritta in questo documento prima di effettuare una nuova immagine o di sostituire un centro di gestione FireSIGHT.

Prerequisiti

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sui seguenti prodotti:

- Centro di gestione FireSIGHT (noto anche come centro di difesa)

- Console FireAMP Cloud

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Processo di rimozione delle connessioni

Per rimuovere le connessioni tra FireSIGHT Management Center e la console FireAMP Cloud, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Eliminare una connessione cloud da FireSIGHT Management Center

Passaggio 1:  Accedere all'interfaccia utente Web del centro di gestione FireSIGHT con privilegi amministrativi. Passa a FireAMP > Gestione FireAMP.

Passaggio 2:  Una volta caricata la pagina, fare clic sull'icona Elimina disponibile nella colonna Azioni.

Passaggio 3:  Viene visualizzata la finestra di dialogo Conferma. Fare clic su Sì per eliminare la connessione alla console FireAMP o su No per annullare l'eliminazione.

2. Annullare la registrazione di un centro di gestione FireSIGHT dalla console cloud FireAMP

Nota: Utilizzare questa procedura nel caso in cui il centro di gestione FireSIGHT venga sostituito, ma la connessione non sia stata eliminata dal centro di gestione.

Passaggio 1:  Accedere alla console FireAMP con il nome utente e la password. Passare a Conti > Applicazioni. Nella pagina Applicazioni verranno visualizzate tutte le applicazioni autorizzate a comunicare con FireAMP Cloud Console.

Passaggio 2:  Fare clic su Annulla registrazione per il centro di gestione FireSIGHT da rimuovere. Ad esempio, la schermata seguente mostra un'applicazione Defense Center 750.

Passaggio 3:  Fare clic su OK per continuare o su Annulla per interrompere la registrazione.

Suggerimento: Dopo aver completato la procedura, se si verifica un problema, leggere questo documento per risolvere il problema.