Sommario

Introduzione

Vedere anche

Introduzione

Questa tabella contiene informazioni sulla compatibilità di Apple iOS per Cisco Security Connector. Alcune versioni elencate non sono più supportate e sono incluse come riferimento cronologico. Per ulteriori informazioni sulle versioni dei connettori supportate, vedere AMP for Endpoints Connector Support Policy.

Apple iOS

Version

Cisco Security Connector versione

1.4.0

a

1.4.2

1.4.3 e successive

1.6.0 e successive

11

12

da 13.0 a 13.1

13.2 e successive

14.4 e successive

Legenda

Compatibile. Si consiglia sempre di utilizzare l'ultima versione disponibile del connettore.

Compatibile; non più supportato.

Non compatibile.

Vedere anche

- Compatibilità sistema operativo Windows Connector Secure Endpoint

- Compatibilità con Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS

- Compatibilità con Cisco Secure Endpoint Mac Connector OS