Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Requisiti di configurazione NTP

Dettagli valore chiave

Autenticazione NTP di Configuration SNA Manager

Apri impostazioni server NTP

Aggiungi server NTP

Aggiungi autenticazione

Verifica

Conferma autenticazione

Risoluzione dei problemi

Conferma conteggio byte

Conferma utilizzo caratteri

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare l'Secure Network Analytics (SNA) accessorio in modo che autentichi la connessione al server NTP configurato.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Amministrazione di Cisco Secure Network Analytics

- Protocollo NTP (Network Time Protocol)

Componenti usati

La versione dell'appliance Cisco Secure Network Analytics Manager utilizzata per questo documento è 7.4.2.

questo processo è valido per tutti i tipi di appliance Cisco Secure Network Analytics.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Requisiti di configurazione NTP

I valori utilizzati per l'autenticazione della comunicazione NTP devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Il valore dell'ID chiave deve essere minore o uguale a 65535

- La convalida della chiave è SHA1

- Il valore della chiave non deve superare i 32 caratteri alfanumerici stampabili (ASCII): 0-9, A-Z, a-z e simboli (eccetto #)

Dettagli valore chiave

NTP presume che i valori di chiave più lunghi di 20 byte siano in formato ESADECIMALE.

La lunghezza massima del valore della chiave è di 64 byte, pertanto una chiave deesadecimata non può superare i 32 byte.

Fare riferimento alla tabella, ad esempio i valori delle chiavi per il server NTP e l'appliance Secure Network Analytics.

Byte chiave

Configurazione valore chiave server NTP

Configurazione del valore della chiave di analisi della rete sicura

Meno di 20 byte

Lan1cope!

Lan1cope!

Tra 20 byte e 32 byte

4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163

Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c

Nota: i valori utilizzati nella tabella sono solo esempi e non un valore consigliato per l'ambiente in uso

Autenticazione NTP di Configuration SNA Manager

Apri impostazioni server NTP

Accedere a SNA Manager e aprire NTP Server le impostazioni.

1. Dal menu principale, selezionare Configure > GLOBAL Central Management.

1. Nella scheda Inventario fare clic sull'icona ... (Ellipsis ) dell'accessorio.

1. Selezionare Edit Appliance Configuration.

1. Selezionare la Network Services scheda.

Aggiungi server NTP

Utilizzare queste istruzioni per aggiungere un server NTP alla configurazione dell'accessorio selezionata, se necessario.

1. Nella sezione Server NTP fare clic su Add New.

1. Nel campo,NTP Servers fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa. Selezionare un server NTP dall'elenco.

1. Immettere il nome o l'indirizzo IP del server.

2. Fare clic su .Add

1. Fare clic su .Apply Settings

1. Accettare le istruzioni visualizzate. L'accessorio verrà riavviato automaticamente.

Aggiungi autenticazione

Utilizzare queste istruzioni per autenticare la connessione al server NTP selezionato.

Preparazione: verificare di disporre dell'ID e del valore della chiave del server NTP.

1. Nella sezione Server NTP, fare clic sull'icona ... (Ellipsis) del server NTP.

1. Selezionare Authenticate Connection.

1. Immettere l'ID e il valore della chiave.

2. Fare clic su Applica autenticazione.

3. Fare clic su .Apply Settings

1. Accettare le istruzioni visualizzate. L'accessorio verrà riavviato automaticamente.

Verifica

Conferma autenticazione

Se si aggiunge l'autenticazione a un server, l'icona a forma di chiave indica che l'autenticazione è configurata. Controllare il registro di controllo per verificare che l'autenticazione sia stata eseguita correttamente.

1. Dal menu principale, selezionare Configure > GLOBAL Central Management.

1. Nella scheda Inventario fare clic sull'icona ... (Ellipsis ) dell'accessorio.

1. Selezionare Support.

1. Selezionare la Audit Logs scheda.

1. Nel campo,Category selezionare Management.

1. Fare clic su .Search

1. Confermare che lo stato della comunicazione NTP e le modifiche all'ora di sistema siano corrette. (Controllare la colonna Operazione riuscita per verificare che l'evento sia visualizzato come Sì).

Risoluzione dei problemi

Conferma conteggio byte

È possibile utilizzare una shell su un dispositivo Linux per verificare il numero di byte dei valori chiave.

I valori chiave negli esempi derivano dalla tabella riportata nella sezione Lunghezza valore chiave di questo documento.

Eseguire il comando per echo -n '{key_value}' | wc -c visualizzare il conteggio dei byte che sostituisce {key_value} con il valore della chiave che si desidera utilizzare.

742smc:~# echo -n 'Lan1cope!' | wc -c 9 742smc:~# echo -n 'Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c' | wc -c 32 742smc:~# echo -n '4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163' | wc -c 64 742smc:~#

L'output nelle righe 2, 4 e 6 mostra che i conteggi dei byte dei valori chiave sono rispettivamente 9, 32 e 64.

Conferma utilizzo caratteri

Se il numero di byte è inferiore a 20, accertarsi di utilizzare i caratteri stampabili ASCII come indicato nei requisiti di configurazione NTP.

È possibile eseguire il comando perecho '{key_value}' | xxd -r -p && echo convertire i valori HEX in ASCII sostituendo {key_value} con il valore della chiave che si desidera utilizzare.

742smc:~# echo '4C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E31636F7065214C616E3163' | xxd -r -p && echo Lan1cope!Lan1cope!Lan1cope!Lan1c 742smc:~#