Introduzione

In questo documento viene descritto un problema relativo a intestazioni X mancanti o non visibili nel server di Microsoft Exchange.

Premesse

Recentemente abbiamo ricevuto segnalazioni da clienti che utilizzano Microsoft Exchange™ di X-Headers mancanti. Negli ambienti in cui Cisco Email Security Appliance (ESA) invia la posta in entrata innanzitutto a un server Exchange 5.5, mentre il server 5.5 inoltra l'e-mail a un server Exchange 2003, è presente un bug non documentato, nel codice Microsoft, che elimina e/o modifica i valori delle intestazioni X personalizzate. Il bug persiste anche se in entrambi i server Exchange sono installati gli aggiornamenti più recenti. Per informazioni sulla risoluzione del problema, fare clic sul collegamento seguente.

$REFERENCES

- Alle intestazioni X viene assegnato lo stesso valore anziché valori distinti previsti quando si invia un messaggio di posta elettronica Internet da un computer Exchange Server 5.5