Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Qual è il numero massimo di computer supportati in un cluster di gestione centralizzata?

Introduzione

In questo documento viene descritto il numero massimo di appliance supportate in un cluster di gestione centralizzata.

Prerequisiti

Le informazioni fornite in questo documento si basano su Cisco Email Security Appliance e tutte le versioni di AsyncOS.

Qual è il numero massimo di computer supportati in un cluster di gestione centralizzata?

Per ottenere prestazioni ottimali, Cisco consiglia di limitare ogni singolo cluster a un massimo di 20 appliance.