Sommario

Introduzione

Premesse

Problema

Soluzione

Scenario di esempio

Route SMTP

Registro posta ESA

Introduzione

In questo documento viene descritto il comportamento di Email Security Appliance (ESA) quando un host di destinazione configurato nelle route SMTP risponde con un codice SMTP 4.x.x.

Premesse

Le route SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) consentono di reindirizzare la posta elettronica specificata per un dominio a un host di scambio della posta (MX) diverso. Un dominio che riceve e-mail può avere più host di destinazione, a ciascuno dei quali è assegnato un numero di priorità, simile a un record MX. Le destinazioni con priorità identiche vengono trattate in modo "round robin", in cui se uno o più host di destinazione non rispondono, i messaggi vengono recapitati all'host funzionale successivo.

Problema

Un host di destinazione di un server Exchange funzionale può rispondere con una risposta SMTP 4.x.x che indica che il server non può accettare la posta elettronica a causa di risorse di sistema insufficienti. Di seguito è riportato un esempio di messaggio relativo a risorse di sistema insufficienti:

4.3.1 - Mail system full ('452', [4.3.1 Insufficent system resources'])

Soluzione

Se un host di destinazione risponde con un codice di risposta SMTP 4.x.x, non è richiesta alcuna azione. L'ESA agisce automaticamente sulla risposta e consegna il messaggio al successivo host di destinazione configurato in modalità "round robin".

Scenario di esempio

Route SMTP

Di seguito è riportato l'esempio di un dominio configurato con due host di destinazione:

Registro posta ESA

Di seguito è riportato un esempio di log di posta ESA che mostra una risposta SMTP 4.3.1 ricevuta dal primo host di destinazione configurato dopo il quale il messaggio viene recapitato al secondo host di destinazione:

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: New SMTP DCID 299 interface 192.168.1.1 address

192.168.1.10 port 25

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: Connection Error: DCID 299 domain: example.com

IP: 192.168.1.10 port: 25 details: 431-?example.com ESMTP\nMail system full'

interface: 192.168.1.10 reason: unexpected SMTP response

Wed Jul  2 09:15:07 2014 Info: New SMTP DCID 300 interface 192.168.1.1 address

192.168.1.20 port 25

Nota: Se tutti gli host di destinazione configurati non rispondono o se tutti gli host rispondono con risposte 4.x.x, ESA mantiene la posta in coda e tenta il recapito in un secondo momento.