Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Configurazione

Premesse

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione PIX con ASDM

Configurazione PIX con CLI

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Procedura di risoluzione dei problemi

Impossibile accedere ai siti Web per nome

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio per PIX/ASA Security Appliance versione 7.x e successive con più reti interne che si connettono a Internet (o a una rete esterna) tramite l'interfaccia della riga di comando (CLI) o Adaptive Security Device Manager (ASDM) versione 5.x e successive.

Per informazioni su come stabilire e risolvere i problemi di connettività tramite PIX/ASA, consultare il documento sulla definizione e risoluzione dei problemi di connettività tramite Cisco Security Appliance.

Per informazioni sui comandi PIX comuni, fare riferimento a Uso dei comandi nat, global, static, conduit e access-list e a Reindirizzamento porte (inoltro) su PIX.

Nota: alcune opzioni di altre versioni di ASDM possono essere diverse da quelle di ASDM 5.1. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione di ASDM.

Prerequisiti

Requisiti

Quando si aggiungono più reti interne dietro un firewall PIX, tenere presente quanto segue:

- Il PIX non supporta l'indirizzamento secondario.

- È necessario usare un router dietro il PIX per ottenere il routing tra la rete esistente e la rete appena aggiunta.

- Il gateway predefinito di tutti gli host deve puntare al router interno.

- Aggiungere un percorso predefinito sul router interno che punti al PIX.

- Cancellare la cache ARP (Address Resolution Protocol) sul router interno.

Per consentire la configurazione del dispositivo da parte di ASDM, consultare il documento sulla concessione dell'accesso HTTPS per ASDM.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- PIX Security Appliance 515E con versione software 7.1

- ASDM 5.1

- Router Cisco con software Cisco IOS® versione 12.3(7)T

Nota: questo documento è stato ricertificato con il software PIX/ASA versione 8.x e con il software Cisco IOS versione 12.4.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questa configurazione può essere utilizzata anche con Cisco ASA Security Appliance versione 7.x e successive.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Gli schemi di indirizzamento IP utilizzati in questa configurazione non sono indirizzabili legalmente su Internet. Si tratta degli indirizzi RFC 1918 utilizzati in un ambiente lab.

Premesse

In questo scenario, sono disponibili tre reti interne (10.1.1.0/24, 10.2.1.0/24 e 10.3.1.0/24) da connettere a Internet (o a una rete esterna) tramite PIX. Le reti interne sono collegate all'interfaccia interna di PIX. La connettività Internet avviene tramite un router collegato all'interfaccia esterna del PIX. Il PIX ha l'indirizzo IP 172.16.1.1/24.

Le route statiche vengono utilizzate per indirizzare i pacchetti dalle reti interne a Internet e viceversa. Anziché utilizzare le route statiche, è inoltre possibile utilizzare un protocollo di routing dinamico, ad esempio RIP (Routing Information Protocol) o OSPF (Open Shortest Path First).

Gli host interni comunicano con Internet convertendo le reti interne in PIX utilizzando NAT dinamico (pool di indirizzi IP - da 172.16.1.5 a 172.16.1.10 ). Se il pool di indirizzi IP è esaurito, il PIX invierà (utilizzando l'indirizzo IP 172.16.1.4) gli host interni per raggiungere Internet.

Per ulteriori informazioni su NAT/PAT, fare riferimento alle istruzioni PIX/ASA 7.x NAT e PAT.

Nota: se il NAT statico utilizza l'indirizzo IP esterno (global_IP) per la conversione, potrebbe verificarsi una conversione. Pertanto, nella traduzione statica utilizzare la parola chiave interface anziché l'indirizzo IP.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Il gateway predefinito degli host sulla rete 10.1.1.0 punta al router A. Viene aggiunto un percorso predefinito sul router B che punta al router A. Il router A ha una route predefinita che punta al PIX all'interno dell'interfaccia.

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Configurazione routerA

- Configurazione routerB

- Configurazione di PIX Security Appliance 7.1

- Configurazione PIX con ASDM

- Configurazione CLI di PIX Security Appliance

Configurazione routerA

RouterA#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1151 bytes

!

version 12.4

service config

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname RouterA

!

interface Ethernet2/0

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

half-duplex

!

interface Ethernet2/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

half-duplex

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.1

ip route 10.3.1.0 255.255.255.0 10.1.1.3

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

RouterA#

Configurazione routerB

RouterB#show running-config

Building configuration...

Current configuration : 1132 bytes

!

version 12.4

service config

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname RouterB

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.1.1.3 255.255.255.0

speed auto

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.3.1.1 255.255.255.0

half-duplex

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.1.2

!

control-plane

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

end

RouterB#

Se si desidera utilizzare ASDM per la configurazione dell'appliance di sicurezza PIX, ma il dispositivo non è stato avviato, attenersi alla seguente procedura:

1. Collegare la console al PIX.

2. Da una configurazione cancellata, usare i prompt interattivi per abilitare ASDM per la gestione del PIX dalla workstation 10.1.1.5.

Configurazione di PIX Security Appliance 7.1

Pre-configure Firewall now through interactive prompts [yes]? yes

Firewall Mode [Routed]:

Enable password [<use current password>]: cisco

Allow password recovery [yes]?

Clock (UTC):

Year [2005]:

Month [Mar]:

Day [15]:

Time [05:40:35]: 14:45:00

Inside IP address: 10.1.1.1

Inside network mask: 255.255.255.0

Host name: OZ-PIX

Domain name: cisco.com

IP address of host running Device Manager: 10.1.1.5

The following configuration will be used:

Enable password: cisco

Allow password recovery: yes

Clock (UTC): 14:45:00 Mar 15 2005

Firewall Mode: Routed

Inside IP address: 10.1.1.1

Inside network mask: 255.255.255.0

Host name: OZ-PIX

Domain name: cisco.com

IP address of host running Device Manager: 10.1.1.5

Use this configuration and write to flash? yes

INFO: Security level for "inside" set to 100 by default.

Cryptochecksum: a0bff9bb aa3d815f c9fd269a 3f67fef5

965 bytes copied in 0.880 secs

INFO: converting 'fixup protocol dns maximum-length 512' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol ftp 21' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol h323_h225 1720' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol h323_ras 1718-1719' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol netbios 137-138' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol rsh 514' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol rtsp 554' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol sip 5060' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol skinny 2000' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol smtp 25' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol sqlnet 1521' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol sunrpc_udp 111' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol tftp 69' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol sip udp 5060' to MPF commands

INFO: converting 'fixup protocol xdmcp 177' to MPF commands

Type help or '?' for a list of available commands.

OZ-PIX>

Configurazione PIX con ASDM

Per eseguire la configurazione tramite l'interfaccia utente grafica ASDM, completare i seguenti passaggi:

1. Dalla workstation 10.1.1.5, aprire un browser Web per utilizzare ADSM (in questo esempio, https://10.1.1.1).

2. Fare clic su sì nelle richieste di certificato.

3. Accedere con la password enable, come configurato in precedenza.

4. Se è la prima volta che ASDM viene eseguito sul PC, viene richiesto di utilizzare ASDM Launcher o ASDM come app Java. Nell'esempio, l'utilità di avvio ASDM è selezionata e installata.

5. Andare alla finestra Home ASDM e fare clic su Configuration (Configurazione).

6. Per configurare l'interfaccia esterna, scegliere Interfaccia > Modifica.

7. Immettere i dettagli dell'interfaccia e al termine fare clic su OK.

8. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Modifica del livello di protezione.

9. Fare clic su Apply (Applica) per accettare la configurazione dell'interfaccia. La configurazione viene inoltre inserita nel PIX.

10. Per esaminare la regola del criterio di protezione utilizzata, scegliere Criterio di protezione nella scheda Funzionalità. Nell'esempio viene utilizzata la regola interna predefinita.

11. Nell'esempio viene utilizzato NAT. Deselezionare la casella di controllo Abilita traffico attraverso il firewall senza conversione indirizzi e fare clic su Aggiungi per configurare la regola NAT.

12. Configurare la rete di origine. Nell'esempio, viene usato 10.0.0.0 per l'indirizzo IP e 255.0.0.0 per la maschera.

Per definire gli indirizzi del pool NAT, fare clic su Manage Pools (Gestisci pool).

13. Selezionare l'interfaccia esterna e fare clic su Add (Aggiungi).

14. In questo esempio vengono configurati un pool di indirizzi Range e PAT. Configurare l'intervallo dell'indirizzo del pool NAT e fare clic su OK.

15. Per configurare l'indirizzo PAT, selezionare l'interfaccia esterna al passaggio 13. Fare clic su OK.

Per continuare, fare clic su OK.

16. Nella finestra Modifica regola di conversione indirizzi selezionare l'ID pool che deve essere utilizzato dalla rete di origine configurata. Fare clic su OK.

17. Fare clic su Apply (Applica) per eseguire il push della regola NAT configurata nel PIX.

18. Nell'esempio vengono utilizzate route statiche. Fare clic su Routing, selezionare Static Route, quindi fare clic su Add.

19. Configurare il gateway predefinito e fare clic su OK.

20. Fare clic su Add (Aggiungi) e aggiungere le route alle reti interne.

21. Verificare che siano configurate le route corrette e fare clic su Applica.

Configurazione PIX con CLI

La configurazione tramite l'interfaccia grafica ASDM è ora completata.

È possibile visualizzare questa configurazione dalla CLI:

PIX Security Appliance CLI

pixfirewall(config)#write terminal

PIX Version 7.0(0)102

names

!

interface Ethernet0

nameif outside

security-level 0

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

!

interface Ethernet1

nameif inside

security-level 100

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

!--- Assign name and IP address to the interfaces

enable password 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted

asdm image flash:/asdmfile.50073

no asdm history enable

arp timeout 14400

nat-control

!--- Enforce a strict NAT for all the traffic through the Security appliance

global (outside) 1 172.16.1.5-172.16.1.10 netmask 255.255.255.0

!--- Define a pool of global addresses 172.16.1.5 to 172.16.1.10 with !--- NAT ID 1 to be used for NAT

global (outside) 1 172.16.1.4 netmask 255.255.255.0

!--- Define a single IP address 172.16.1.4 with NAT ID 1 to be used for PAT

nat (inside) 1 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- Define the inside networks with same NAT ID 1 used in the global command for NAT

route inside 10.3.1.0 255.255.255.0 10.1.1.3 1

route inside 10.2.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2 1

!--- Configure static routes for routing the packets towards the internal network

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.2 1

!--- Configure static route for routing the packets towards the Internet (or External network)

timeout xlate 3:00:00

timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 sunrpc 0:10:00

h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00

sip_media 0:02:00

timeout uauth 0:05:00 absolute

http server enable

!--- Enable the HTTP server on PIX for ASDM access

http 10.1.1.5 255.255.255.255 inside

!--- Enable HTTP access from host 10.1.1.5 to configure PIX using ASDM (GUI)

!

!--- Output suppressed

!

!

Cryptochecksum:a0bff9bbaa3d815fc9fd269a3f67fef5

: end

Per visualizzare la configurazione CLI in ASDM, scegliere File > Mostra configurazione corrente in una nuova finestra.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- debug icmp trace: visualizza se le richieste ICMP dagli host raggiungono il PIX. Per eseguire il debug, aggiungere il comando access-list per autorizzare l'uso di ICMP nella configurazione.

- logging buffer debugging: visualizza le connessioni stabilite e negate agli host che passano attraverso il PIX. Le informazioni vengono memorizzate nel buffer di registro PIX e l'output può essere visualizzato con il comando show log.

Procedura di risoluzione dei problemi

ASDM può essere utilizzato per abilitare il logging e anche per visualizzare i log:

1. Scegliete Configurazione > Proprietà > Registrazione > Impostazione registrazione, selezionate Abilita registrazione e fate clic su Applica.

2. Scegliere Monitoraggio > Log buffer > Livello di log e scegliere Log buffer dall'elenco a discesa. Fare clic su Visualizza.

3. Di seguito è riportato un esempio di buffer del log:

Impossibile accedere ai siti Web per nome

In alcuni casi, le reti interne non possono accedere ai siti Web utilizzando il nome (funziona con l'indirizzo IP) nel browser. Questo problema è comune e si verifica in genere se il server DNS non è definito, in particolare nei casi in cui PIX/ASA è il server DHCP. Inoltre, ciò può verificarsi se il PIX/ASA non è in grado di eseguire il push del server DNS o se il server DNS non è raggiungibile.

Informazioni correlate

- Cisco PIX serie 500 Security Appliance

- Cisco ASA serie 5500 Adaptive Security Appliance

- Riferimenti per i comandi di Cisco Secure PIX Firewall

- Cisco Adaptive Security Device Manager

- Risoluzione dei problemi e avvisi di Cisco Adaptive Security Device Manager (ASDM)

- RFC (Requests for Comments)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems