Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come identificare e risolvere un problema che si verifica quando si configura il software dell'agente Active Directory per interagire con un controller di dominio di Windows.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sul software ASA Active Directory.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Problema

Quando si utilizza il comando adacfg dc create per installare l'agente Active Directory (AD) in un controller di dominio del dominio Windows, lo stato della connessione tra l'agente AD e il controller di dominio viene indicato come inattivo.

Per visualizzare lo stato della connessione, usare il comando adacfg dc list:

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name   Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----  -------------    -------------    -----------   -------------

dc    192.168.1.100    Administrator                  down

Inoltre, nel log di adObserver viene visualizzato questo errore:

lun 23 gen 08:24:23 2012: ECCEZIONE: .\DcMonitor.cpp:373 getDcVersion: Errore con ConnectServer per il controller di dominio: nome dc: 192.168.1.100 nome host: 192.168.1.100 dominio: nome utente mirober2.lab: Password amministratore: <hidden> Codice di errore: 800706ba

Soluzione

Quando si aggiunge l'agente AD al controller di dominio, verificare che il nome host o il nome di dominio completo (FQDN) del controller di dominio sia utilizzato con la parola chiave -host.

Nota: non utilizzare l'indirizzo IP del controller di dominio. L'indirizzo IP non è un valore valido per la parola chiave -host. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione adacfg dc create della Guida all'installazione e alla configurazione dell'agente Active Directory.

Quando il controller di dominio viene aggiunto correttamente e visibile all'agente di Active Directory, il comando adacfg dc list visualizza lo stato del controller di dominio come attivo:

C:\IBF\CLI>adacfg dc list

Name     Host/IP          Username        Domain-Name   Latest Status

----     ---------------  -------------   -----------   -------------

dc       dc.cisco.com     Administrator   CISCO         up

Nota: l'ID bug Cisco CSCto66192 è stato aperto come richiesta di miglioramento per consentire l'uso di un indirizzo IP come valore valido per la parola chiave -host.

Nota: attualmente esistono problemi noti quando si utilizza il nome host del controller di dominio. In caso di problemi, utilizzare il nome di dominio completo e quindi eseguire il comando adacfg dc list per controllare lo stato del controller di dominio.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems