Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Premesse

Configurazione

Abilita IPv6 sull'interfaccia richiesta

Definire gli elenchi degli accessi IPv6 dove necessario

Specificare le informazioni sulla route IPv6

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta una configurazione di base che consente di abilitare IPv6 su Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) per passare i pacchetti IPv6. Questa configurazione viene mostrata utilizzando Adaptive Security Device Manager (ASDM). Il supporto sull'appliance Cisco ASA per i pacchetti IPv6 è disponibile dalla stessa versione del software Cisco ASA 7.0(1). Tuttavia, il supporto per la configurazione tramite ASDM è disponibile dalla versione 6.2 del software Cisco ASDM.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Cisco ASA con versione 8.2

- Cisco ASDM con versione 6.3

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Premesse

Per passare i pacchetti IPv6 tramite l'ASA, attenersi alla seguente procedura di alto livello:

1. Abilitare IPv6 sulle interfacce richieste.

2. Definire gli elenchi degli accessi IPv6, se necessario.

3. Specificare le informazioni sulla route IPv6.

Configurazione

Eseguire i seguenti passaggi dettagliati.

Abilita IPv6 sull'interfaccia richiesta

1. Scegliere Configurazione > Configurazione dispositivo > Interfaccia, selezionare l'interfaccia richiesta e fare clic su Modifica.

2. Fare clic sulla scheda IPv6 per specificare le impostazioni IPv6 correlate.

3. Scegliere l'opzione Abilita IPv6, quindi fare clic su Aggiungi nella sezione Indirizzi IPv6 interfaccia.

4. Fare clic su OK.

5. Per tornare al riquadro Interfacce, fare clic su OK.

Definire gli elenchi degli accessi IPv6 dove necessario

1. Scegliere Configurazione > Firewall > Regole di accesso, quindi fare clic sul pulsante a discesa Aggiungi per selezionare l'opzione Aggiungi regola di accesso IPv6. Viene visualizzata una nuova finestra:

2. Fare clic su OK, quindi su Inserisci dopo per aggiungere un'altra opzione della regola di accesso dal menu a discesa Aggiungi.

3. Fare clic su OK. Le regole di accesso configurate sono disponibili qui:

4. Scegliere l'opzione Solo regole di accesso IPv6.

Specificare le informazioni sulla route IPv6

1. Scegliere Configurazione > Configurazione dispositivo > Instradamento > Instradamenti statici, quindi fare clic su Aggiungi per aggiungere un instradamento.

2. Fare clic su OK per tornare al riquadro Route statiche.

3. Per visualizzare la route configurata, scegliere Solo route IPv6.

In questo modo si conclude la configurazione di base richiesta dall'ASA per indirizzare i pacchetti IPv6.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Esempi di configurazione delle appliance ASA e note tecniche

- Configurazione dell'indirizzamento IPv6

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems