Sommario

Introduzione

VPC 2.4

VPC 3.0.x/AMPPC3000

Introduzione

In questo articolo viene descritta la procedura per reimpostare la password OPAdmin/root in AMP VPC(Virtual Private Cloud). Assicurarsi di disporre dell'accesso alla console al computer. È possibile utilizzare il portale CIMC UCS o la console KVM fisica nel caso di AMPPC3000 (OPPURE) la console remota VM nel caso di accessori virtuali.

VPC 2.4

—1) Durante il riavvio di Virtual Private Cloud, premere F10 per interrompere il processo di avvio di Virtual Machine.

—2) Si otterrà qualcosa di simile a:

—3) Fare clic su 'e'

—4) Appare la schermata seguente, andare al kernel e fare di nuovo clic 'e':

—5) Aggiungere il testo 'singolo' come mostrato nell'immagine, dopo mai, come mostrato nell'immagine:

—6) Fare clic su Invio e 'b' nella schermata di GRUB.

—7) Quando viene visualizzato il prompt root, procedere con il comando passwd e fornire la nuova password:

—8) Riavviare il VPC e provare ad accedere con la nuova password impostata.

VPC 3.0.x/AMPPC3000

A causa della modifica della versione di CentOS, il processo per la reimpostazione della password principale è leggermente diverso.

—1) Durante il riavvio di Virtual Private Cloud, premere F10 per interrompere il processo di avvio di Virtual Machine.

—2) Si otterrà qualcosa di simile a:

—3) Fare clic su 'e'

—4) Appare la schermata seguente, scorrere l'output per accedere alla sezione "fi" e modificare la parte "ro":

in "rw init=/sysroot/bin/sh" come visualizzato nella schermata seguente:

—5) Fate clic su Ctrl-X

—6) Una volta presentata la shell, eseguire il comando "chroot /sysroot":

—7) Procedere con il comando passwd e immettere la nuova password:

—8) Ricaricare il VPC e accedere utilizzando la nuova password.