Sommario

Introduzione

Procedura per l'integrazione di AMP for Endpoints con FMC

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per integrare Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints con Firepower Management Center (FMC) per il feed di dati di eventi.

Procedura per l'integrazione di AMP for Endpoints con FMC

Nota: si tratta di un feed di dati unidirezionale (AMP for Endpoints invia al FMC gli eventi rilevati).  La configurazione non verrà integrata.

1. Dal CCP, fare clic su "AMP":

2. Fare clic su "AMP Management" (Gestione AMP).

3. "Aggiungi connessione cloud AMP"

4. Selezionare AMP Cloud da utilizzare per AMP for Endpoints:

5. Fare clic su "Register" (Registra):

6. Fare clic su "Sì" per consentire il reindirizzamento alla console AMP for Endpoint:

7. Accedere ad AMP for Endpoints:

8. Fare clic su "Consenti" per autorizzare la connessione tra AMP e FMC:

9. La pagina viene reindirizzata al CCP. Verificare il tipo di soluzione Cisco AMP, visualizzerà "AMP for Endpoints e AMP for Networks" e lo "Stato" deve essere un segno di spunta blu:

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems

- Cisco AMP for Endpoints - Note tecniche

- Cisco AMP for Endpoints - Guida per l'utente