Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Informazioni sul piano di controllo

Controllo proprietà locali controllo

Controlla connessioni di controllo

Overlay Management Protocol

Verificare che i TLOC OMP vengano annunciati dai bordi

Verifica della ricezione e dell'annuncio vSmart dei TLOC

Rilevamento inoltro bidirezionale

Informazioni sul comando show bfd sessions

Comando show tunnel statistics

Elenco accessi

Network Address Translation

Come utilizzare strumenti stun-client per rilevare mappe e filtri NAT.

Tipi NAT supportati per l'invio di tunnel Data Plane da CLI

Firewall

Sicurezza

Problemi dell'ISP con il traffico contrassegnato DSCP

Debug BFD

Utilizzare Packet-Trace per acquisire pacchetti BFD (versione 20.5 e successive)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono descritti i problemi di connessione del piano dati vEdge dopo una connessione al piano di controllo, ma non la connettività del piano dati tra i siti.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco consiglia la conoscenza della Cisco Software Defined Wide Area Network (SDWAN) soluzione.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.  Questo documento è incentrato sulle piattaforme vEdge.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Per i router Cisco Edge (router Cisco IOS® XE in modalità controller) , leggere .

Informazioni sul piano di controllo

Controllo proprietà locali controllo

Per controllare lo stato delle Wide Area Network (WAN) interfacce su un vEdge, usare il comando, show control local-properties wan-interface-list.

In questo output, è possibile vedere la RFC 4787 Network Address Translation (NAT) Type.

Quando il vEdge è dietro un dispositivo NAT (firewall, router, ecc.), gli indirizzi IPv4 pubblici e privati, le User Datagram Protocol (UDP) porte di origine pubbliche e private vengono utilizzate per costruire i tunnel del piano dati.

È inoltre possibile verificare lo stato dell'interfaccia del tunnel, il colore e il numero massimo di connessioni di controllo configurate.

vEdge1# show control local-properties wan-interface-list NAT TYPE: E -- indicates End-point independent mapping A -- indicates Address-port dependent mapping N -- indicates Not learned Requires minimum two vbonds to learn the NAT type PUBLIC PUBLIC PRIVATE PRIVATE PRIVATE MAX RESTRICT/ LAST SPI TIME NAT VM INTERFACE IPv4 PORT IPv4 IPv6 PORT VS/VM COLOR STATE CNTRL CONTROL/ LR/LB CONNECTION REMAINING TYPE CON STUN PRF --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ge0/0 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 :: 12386 1/1 gold up 2 no/yes/no No/No 7:02:55:13 0:09:02:29 N 5 ge0/1 10.20.67.10 12426 10.20.67.10 :: 12426 0/0 mpls up 2 yes/yes/no No/No 0:00:00:01 0:11:40:16 N 5

Con questi dati, è possibile identificare alcune informazioni su come devono essere costruiti i tunnel di dati e sulle porte che ci si può aspettare (dalla prospettiva dei router) di utilizzare quando si formano i tunnel di dati.

Controlla connessioni di controllo

È importante assicurarsi che il colore che non forma i tunnel del piano dati abbia una connessione di controllo stabilita con i controller nella sovrapposizione.

In caso contrario, vEdge non invia le Transport Locator (TLOC) informazioni a vSmart tramite Overlay Management Protocol (OMP).

È possibile verificare se funziona con l'uso del show control connections comando e cercare lo connect stato.

vEdge1# show control connections PEER PEER CONTROLLER PEER PEER PEER SITE DOMAIN PEER PRIV PEER PUB GROUP TYPE PROT SYSTEM IP ID ID PRIVATE IP PORT PUBLIC IP PORT LOCAL COLOR STATE UPTIME ID -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- vsmart dtls 10.1.0.3 3 1 203.0.113.13 12446 203.0.113.13 12446 gold up 7:03:18:31 0 vbond dtls - 0 0 203.0.113.12 12346 203.0.113.12 12346 mpls connect 0 vmanage dtls 10.1.0.1 1 0 203.0.113.14 12646 203.0.113.14 12646 gold up 7:03:18:31 0

Se l'interfaccia (che non forma i tunnel di dati) tenta di connettersi, risolverla con un avvio riuscito delle connessioni di controllo tramite quel colore.

In alternativa, impostare il comando max-control-connections 0 nell'interfaccia selezionata sotto la sezione tunnel interface (interfaccia tunnel).

vpn 0 interface ge0/1 ip address 10.20.67.10/24 tunnel-interface encapsulation ipsec color mpls restrict max-control-connections 0 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf no allow-service stun ! no shutdown !

Nota: a volte è possibile utilizzare il no control-connections comando per raggiungere lo stesso obiettivo. Tuttavia, questo comando non stabilisce un numero massimo di connessioni di controllo. Questo comando è obsoleto rispetto alla versione 15.4 e non viene utilizzato con software più recente.

Overlay Management Protocol

Verificare che i TLOC OMP vengano annunciati dai bordi

Impossibile inviare i TLOC OMP perché l'interfaccia tenta di formare connessioni di controllo tramite tale colore e non è in grado di raggiungere i controller.

Verificare se il colore (che i dati utilizzano per il tunneling) invia il TLOC per quel particolare colore a vSmarts.

Utilizzare il comando show omp tlocs advertised per verificare i TLOC inviati ai peer OMP.

Esempio: Colori mpls e gold. Nessun TLOC inviato a vSmart per mpls a colori.

vEdge1# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 down 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 down 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129   12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 down 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Esempio: Colori mpls e gold. Viene inviato TLOC per entrambi i colori.

vEdge2# show omp tlocs advertised C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.2 blue ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Nota: per qualsiasi informazione sul piano di controllo generata localmente, il campo "FROM PEER" è impostato su 0.0.0.0. Quando si cercano informazioni originate localmente, assicurarsi di eseguire la corrispondenza in base a questo valore.

Verifica della ricezione e dell'annuncio vSmart dei TLOC

I TLOC vengono ora pubblicizzati sullo Smart Switch vSmart. Confermare di ricevere i TLOC dal peer corretto e di pubblicizzarli sull'altro vEdge.

Esempio: vSmart riceve i TLOC da 10.1.0.2 vEdge1.

vSmart1# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Se i TLOC non vengono visualizzati o se vengono visualizzati altri codici, verificare quanto segue:

vSmart-vIPtela-MEX# show omp tlocs received C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 -   10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 Rej,R,Inv 1 198.51.100.187 12406 10.19.146.2 12406 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129   12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Verificare che non vi siano criteri che bloccano i TLOC.

show run policy control-policy - cercare eventuali elenchi di scelta che rifiutino i TLOC come advertised o received in vSmart.

vSmart1(config-policy)# sh config policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! ! control-policy SDWAN  sequence 10 match tloc tloc-list SITE20 ! action reject ----> here we are rejecting the TLOC 10.1.0.2,blue,ipsec ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE20

control-policy SDWAN in -----> the policy is applied to control traffic coming IN the vSmart, it will filter the tlocs before adding it to the OMP table.

Nota: se un TLOC è Rejected o Invalid, non viene annunciato agli altri spigoli.

Assicurarsi che un criterio non filtri il TLOC quando viene annunciato da vSmart. È possibile notare che il TLOC viene ricevuto su vSmart, ma non viene visualizzato sull'altro vEdge.

Esempio 1: vSmart con TLOC in C,I,R.

vSmart1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 - 10.1.0.5 gold ipsec 10.1.0.5 C,I,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 -  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.2 blue ipsec 10.1.0.2 C,I,R 1 198.51.100.187 12426 10.19.146.2 12426 :: 0 :: 0 -  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 - 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.30 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129  12386 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 - 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.4 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 -

Esempio 2: vEdge1 non visualizza il TLOC di colore blu fornito da vEdge2. Viene visualizzato solo MPLS TLOC.

vEdge1# show omp tlocs C -> chosen I -> installed Red -> redistributed Rej -> rejected L -> looped R -> resolved S -> stale Ext -> extranet Stg -> staged Inv -> invalid PUBLIC PRIVATE ADDRESS PSEUDO PUBLIC PRIVATE PUBLIC IPV6 PRIVATE IPV6 BFD FAMILY TLOC IP COLOR ENCAP FROM PEER STATUS KEY PUBLIC IP PORT PRIVATE IP PORT IPV6 PORT IPV6 PORT STATUS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipv4 10.1.0.5 mpls ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 10.20.67.10 12406 10.20.67.10 12406 :: 0 :: 0 up 10.1.0.5 gold ipsec 0.0.0.0 C,Red,R 1 203.0.113.225 4501 10.19.145.2 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.2 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.20 12386 10.20.67.20 12386 :: 0 :: 0 up  10.1.0.30 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.30 12346 10.20.67.30 12346 :: 0 :: 0 up 10.1.0.30 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 192.0.2.129 12386 192.0.2.129 12386 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 mpls ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 10.20.67.40 12426 10.20.67.40 12426 :: 0 :: 0 up 10.1.0.4 gold ipsec 10.1.0.3 C,I,R 1 203.0.113.226 12386 203.0.113.226 12386 :: 0 :: 0 up

Quando si controlla il criterio, è possibile verificare il motivo per cui il TLOC non viene visualizzato sul vEdge1.

vSmart1# show running-config policy policy lists tloc-list SITE20  tloc 10.1.0.2 color blue encap ipsec ! site-list SITE10 site-id 10 ! ! control-policy SDWAN sequence 10 match tloc  tloc-list SITE20 ! action reject ! ! default-action accept !

apply-policy

site-list SITE10

control-policy SDWAN out

!

!

Rilevamento inoltro bidirezionale

Informazioni sul comando show bfd sessions

Di seguito sono riportati gli elementi chiave da cercare nell'output:

vEdge-2# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.1.0.5 10 down blue gold 10.19.146.2 203.0.113.225 4501 ipsec 7 1000 NA 7  10.1.0.30 30 up blue gold 10.19.146.2 192.0.2.129 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 2 10.1.0.4 40 up blue gold 10.19.146.2 203.0.113.226 12386 ipsec 7 1000 0:00:00:22 1

10.1.0.4         40       up          mpls             mpls             10.20.67.10                     10.20.67.40                     12426       ipsec  7           1000           0:00:10:11      0

- SYSTEM IP: Peer system-ip

- SOURCE and REMOTE TLOC COLOR: è utile per conoscere i messaggi TLOC che si prevede di ricevere e inviare.

- SOURCE IP: è l'indirizzo IP di private origine. Se si è dietro un NAT, queste informazioni vengono visualizzate qui (possono essere visualizzate con l'uso di show control local-properties <wan-interface-list).

- DST PUBLIC IP: si tratta della destinazione utilizzata da vEdge per formare il Data Plane tunnel, indipendentemente dal fatto che si trovi dietro NAT o meno (ad esempio, vEdge collegati direttamente a Internet o Multi-Protocol Label Switching (MPLS) collegamenti).

- DST PUBLIC PORT Porta pubblica NAT utilizzata da vEdge per formare il Data Plane tunnel verso il vEdge remoto.

- TRANSITIONS: numero di volte in cui lo stato della sessione BFD è stato modificato, da NA a UP e viceversa.

Comando show tunnel statistics

Il show tunnel statistics può visualizzare informazioni sui tunnel del piano dati. È possibile stabilire se inviare o ricevere pacchetti per un particolare tunnel IPSEC tra i bordi.

In questo modo è possibile capire se i pacchetti arrivano a ciascuna estremità e isolare i problemi di connettività tra i nodi.

Nell'esempio, quando si esegue il comando più volte, è possibile notare un incremento o nessun incremento nella tx-pkts o rx-pkts.

Suggerimento: se il contatore per l'incremento di tx-pkts viene utilizzato, i dati vengono trasmessi al peer. Se il pkts rx non aumenta, significa che i dati non vengono ricevuti dal peer. In questo caso, controllare l'altra estremità e verificare se il tx-pkts viene incrementato.

TCP vEdge2# show tunnel statistics

TUNNEL SOURCE DEST TUNNEL MSS PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT SYSTEM IP LOCAL COLOR REMOTE COLOR MTU tx-pkts tx-octets rx-pkts rx-octets ADJUST --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 172.16.16.147 10.88.244.181 12386 12406 10.1.0.5 public-internet default 1441 38282 5904968 38276 6440071 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.201.104 12386 63364 10.1.0.0 public-internet default 1441 33421 5158814 33416 5623178 1361 ipsec 172.16.16.147 10.152.204.31 12386 58851 10.1.0.7 public-internet public-internet 1441 12746 1975022 12744 2151926 1361 ipsec 172.24.90.129 10.88.244.181 12426 12406 10.1.0.5 biz-internet default 1441 38293 5906238 38288 6454580 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.201.104 12426 63364 10.1.0.0 biz-internet default 1441 33415 5157914 33404 5621168 1361 ipsec 172.24.90.129 10.152.204.31 12426 58851 10.1.0.7 biz-internet public-internet 1441 12750 1975622 12747 2152446 1361

TUNNEL                                   SOURCE  DEST                                                  TUNNEL                                          MSS

PROTOCOL  SOURCE IP      DEST IP         PORT    PORT   SYSTEM IP    LOCAL COLOR      REMOTE COLOR     MTU     tx-pkts  tx-octets  rx-pkts  rx-octets  ADJUST

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ipsec     172.16.16.147  10.88.244.181   12386   12406  10.1.0.5     public-internet  default          1441    39028    6020779    39022    6566326    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.201.104  12386   63364  10.1.0.0  public-internet  default          1441    34167    5274625    34162    5749433    1361

ipsec     172.16.16.147  10.152.204.31   12386   58851  10.1.0.7     public-internet  public-internet  1441    13489    2089069    13487    2276382    1361

ipsec     172.24.90.129  10.88.244.181   12426   12406  10.1.0.5     biz-internet     default          1441    39039    6022049    39034    6580835    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.201.104  12426   63364  10.1.0.0  biz-internet     default          1441    34161    5273725    34149    5747259    1361

ipsec     172.24.90.129  10.152.204.31   12426   58851  10.1.0.7     biz-internet     public-internet  1441    13493    2089669    13490    2276902    1361

Un altro comando utile è show tunnel statistics bfd che può essere usato per controllare il numero di pacchetti BFD inviati e ricevuti in un particolare tunnel data plane:

vEdge1# show tunnel statistics bfd BFD BFD BFD BFD BFD BFD PMTU PMTU PMTU PMTU TUNNEL SOURCE DEST ECHO TX ECHO RX BFD ECHO BFD ECHO TX RX TX RX PROTOCOL SOURCE IP DEST IP PORT PORT PKTS PKTS TX OCTETS RX OCTETS PKTS PKTS OCTETS OCTETS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.109.7 12346 12346 1112254 1112252 186302552 186302210 487 487 395939 397783 ipsec 192.168.109.4 192.168.110.5 12346 12366 1112255 1112253 186302716 186302381 487 487 395939 397783

Elenco accessi

Un elenco degli accessi è un passaggio utile e necessario dopo aver esaminato l' show bfd sessions output.

Ora che gli IP e le porte pubblici e privati sono noti, è possibile creare una corrispondenza Access Control List (ACL) con SRC_PORT, DST_PORT, SRC_IP, DST_IP.

Ciò consente di verificare i messaggi BFD inviati e ricevuti.

Di seguito è riportato un esempio di configurazione di un ACL:

policy access-list checkbfd-out sequence 10 match source-ip 192.168.0.92/32 destination-ip 198.51.100.187/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-out-to-dc1-from-br1 ! !

default-action accept

!

access-list checkbfd-in sequence 20 match source-ip 198.51.100.187/32 destination-ip 192.168.0.92/32 source-port 12426 destination-port 12426 ! action accept count bfd-in-from-dc1-to-br1 ! ! default-action accept !

vpn 0

interface ge0/0

access-list checkbfd-in in

access-list checkbfd-out out

!

!

!

Nell'esempio, questo ACL usa due sequenze. La sequenza 10 corrisponde ai messaggi BFD inviati da questo vEdge al peer. La sequenza 20 fa l'opposto.

e viene confrontata con le porte di origine (Private) e di destinazione (Public). Se vEdge utilizza NAT, verificare che le porte di origine e di destinazione siano corrette.

Per controllare i colpi su ogni contatore di sequenza, emettere il show policy access-list counters <access-list name>

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 10 2048 bfd-in-from-dc1-to-br1 0 0

Network Address Translation

Come utilizzare strumenti stun-client per rilevare mappe e filtri NAT.

Se sono stati completati tutti i passaggi e si è dietro NAT, il passaggio successivo consiste nell'identificare il UDP NAT Traversal (RFC 4787) Map and Filter comportamento.

Questo strumento viene utilizzato per individuare l'indirizzo IP esterno vEdge locale quando il vEdge si trova dietro un dispositivo NAT.

Questo comando ottiene una mappatura della porta per il dispositivo e, facoltativamente, individua le proprietà relative al NAT tra il dispositivo locale e un server (server pubblico: esempio di google stun server).

Nota: per informazioni più dettagliate visitare: Docs Viptela - STUN Client

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302" stunclient --mode full --localaddr 192.168.12.100 stun.l.google.com in VPN 0 Binding test: success

Local address: 192.168.12.100:12386

Mapped address: 203.0.113.225:4501

Behavior test: success

Nat behavior: Address Dependent Mapping

Filtering test: success

Nat filtering: Address and Port Dependent Filtering

Nelle versioni più recenti del software, la sintassi può essere leggermente diversa:

vEdge1# tools stun-client vpn 0 options "--mode full --localaddr 192.168.12.100 --localport 12386 --verbosity 2 stun.l.google.com 19302"

Nell'esempio, viene eseguito un test di rilevamento NAT completo con l'utilizzo della porta di origine UDP 12386 sul server Google STUN.

L'output di questo comando restituisce il comportamento NAT e il tipo di filtro NAT in base alla RFC 4787.

Nota: quando si utilizza, tools stunricordare di consentire il servizio STUN nell'interfaccia del tunnel altrimenti non funzionerà. Usare allow-service stun per lasciare passare i dati di stordimento.

vEdge1# show running-config vpn 0 interface ge0/0 vpn 0 interface ge0/0 ip address 10.19.145.2/30 ! tunnel-interface encapsulation ipsec color gold max-control-connections 1 no allow-service bgp allow-service dhcp allow-service dns no allow-service icmp no allow-service sshd no allow-service netconf no allow-service ntp no allow-service ospf  allow-service stun ! no shutdown ! !

Questo mostra la mappatura tra la terminologia STUN (Full-Cone NAT) e la RFC 4787 (NAT Behavioral for UDP).

Tipi NAT supportati per l'invio di tunnel Data Plane da CLI

Nella maggior parte dei casi, i colori pubblici come internet-biz o internet-pubblico possono essere collegati direttamente a internet.

In altri casi, è presente un dispositivo NAT dietro l'interfaccia WAN vEdge e l'effettivo Internet Service Provider.

In questo modo, vEdge può avere un IP privato e l'altro dispositivo (router, firewall, ecc.) può essere il dispositivo con gli indirizzi IP pubblici.

Se il tipo NAT non è corretto, potrebbe essere una delle cause più comuni che non consentono la formazione di tunnel Data Plane. Questi sono i tipi NAT supportati.

Firewall

Se il NAT è già stato controllato e non è incluso nei tipi di origine e destinazione non supportati, è possibile che un firewall blocchi le porte utilizzate per formare i Data Plane tunnel.

Verificare che queste porte siano aperte nel firewall per le connessioni Data Plane: vEdge to vEdge Data Plane:

UDP da 12346 a 13156

Per le connessioni di controllo da vEdge ai controller:

UDP da 12346 a 13156

da TCP 23456 a 24156

Accertarsi di aprire queste porte per completare correttamente la connessione dei tunnel del piano dati.

Quando si controllano le porte di origine e di destinazione utilizzate per i tunnel di Data Plane, è possibile utilizzare show tunnel statistics o show bfd sessions | tab ma non show bfd sessionsutilizzare.

Non vengono visualizzate porte di origine, ma solo porte di destinazione come mostrato di seguito:

vEdge1# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.105 50 up biz-internet biz-internet 192.168.109.181 192.168.109.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.30.105 50 up private1 private1 192.168.110.181 192.168.110.182 12346 ipsec 7 1000 1:21:26:13 2 vEdge1# show bfd sessions | tab SRC DST SITE DETECT TX SRC IP DST IP PROTO PORT PORT SYSTEM IP ID LOCAL COLOR COLOR STATE MULTIPLIER INTERVAL UPTIME TRANSITIONS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.109.181 192.168.109.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 biz-internet biz-internet up 7 1000 1:21:28:05 10 192.168.110.181 192.168.110.182 ipsec 12346 12346 192.168.30.105 50 private1 private1 up 7 1000 1:21:26:13 2

Nota: qui sono disponibili ulteriori informazioni sulle porte firewall SD-WAN utilizzate.

Sicurezza

Se si nota che il contatore ACL aumenta sia in entrata che in uscita, controllare più iterazioni show system statistics diff and ensure there are no drops.

vEdge1# show policy access-list-counters NAME COUNTER NAME PACKETS BYTES ----------------------------------------------------- checkbfd bfd-out-to-dc1-from-br1 55 9405   bfd-in-from-dc1-to-br1 54 8478

In questo output, rx_replay_integrity_drops aumenta con ogni iterazione del show system statistics diff command.

vEdge1#show system statistics diff

rx_pkts : 5741427

ip_fwd : 5952166

ip_fwd_arp : 3

ip_fwd_to_egress : 2965437

ip_fwd_null_mcast_group : 26

ip_fwd_null_nhop : 86846

ip_fwd_to_cpu : 1413393

ip_fwd_from_cpu_non_local : 15

ip_fwd_rx_ipsec : 1586149

ip_fwd_mcast_pkts : 26

rx_bcast : 23957

rx_mcast : 304

rx_mcast_link_local : 240

rx_implicit_acl_drops : 12832

rx_ipsec_decap : 21

rx_spi_ipsec_drops : 16

rx_replay_integrity_drops : 1586035

port_disabled_rx : 2

rx_invalid_qtags : 212700

rx_non_ip_drops : 1038073

pko_wred_drops : 3

bfd_tx_record_changed : 23

rx_arp_non_local_drops : 19893

rx_arp_reqs : 294

rx_arp_replies : 34330

arp_add_fail : 263

tx_pkts : 4565384

tx_mcast : 34406

port_disabled_tx : 3

tx_ipsec_pkts : 1553753

tx_ipsec_encap : 1553753

tx_pre_ipsec_pkts : 1553753

tx_pre_ipsec_encap : 1553753

tx_arp_replies : 377

tx_arp_reqs : 34337

tx_arp_req_fail : 2

bfd_tx_pkts : 1553675

bfd_rx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 264373160

bfd_rx_octets : 3600

bfd_pmtu_tx_pkts : 78

bfd_pmtu_tx_octets : 53052

rx_icmp_echo_requests : 48

rx_icmp_network_unreach : 75465

rx_icmp_other_types : 47

tx_icmp_echo_requests : 49655

tx_icmp_echo_replies : 48

tx_icmp_network_unreach : 86849

tx_icmp_other_types : 7

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 151

ip_fwd : 157

ip_fwd_to_egress : 75

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 43

ip_fwd_rx_ipsec : 41

rx_bcast : 1

rx_replay_integrity_drops : 41

rx_invalid_qtags : 7

rx_non_ip_drops : 21

rx_arp_non_local_drops : 2

tx_pkts : 114

tx_ipsec_pkts : 40

tx_ipsec_encap : 40

tx_pre_ipsec_pkts : 40

tx_pre_ipsec_encap : 40

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 40

bfd_tx_octets : 6800

tx_icmp_echo_requests : 1

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 126

ip_fwd : 125

ip_fwd_to_egress : 58

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 33

ip_fwd_rx_ipsec : 36

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 35

rx_invalid_qtags : 6

rx_non_ip_drops : 22

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 97

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 31

tx_ipsec_encap : 31

tx_pre_ipsec_pkts : 31

tx_pre_ipsec_encap : 31

bfd_tx_pkts : 32

bfd_tx_octets : 5442

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 82

ip_fwd : 89

ip_fwd_to_egress : 45

ip_fwd_null_nhop : 3

ip_fwd_to_cpu : 24

ip_fwd_rx_ipsec : 22

rx_bcast : 1

rx_implicit_acl_drops : 1

rx_replay_integrity_drops : 24

rx_invalid_qtags : 2

rx_non_ip_drops : 14

rx_arp_replies : 1

tx_pkts : 62

tx_mcast : 1

tx_ipsec_pkts : 24

tx_ipsec_encap : 24

tx_pre_ipsec_pkts : 24

tx_pre_ipsec_encap : 24

tx_arp_reqs : 1

bfd_tx_pkts : 23

bfd_tx_octets : 3908

rx_icmp_network_unreach : 3

tx_icmp_echo_requests : 1

tx_icmp_network_unreach : 3

vEdge1# show system statistics diff

rx_pkts : 80

ip_fwd : 84

ip_fwd_to_egress : 39

ip_fwd_to_cpu : 20

ip_fwd_rx_ipsec : 24

rx_replay_integrity_drops : 22

rx_invalid_qtags : 3

rx_non_ip_drops : 12

tx_pkts : 66

tx_ipsec_pkts : 21

tx_ipsec_encap : 21

tx_pre_ipsec_pkts : 21

tx_pre_ipsec_encap : 21

bfd_tx_pkts : 21

bfd_tx_octets : 3571

Eseguire innanzitutto un'operazione request security ipsec-rekey su vEdge. Quindi, passare attraverso diverse iterazioni di show system statistics diff e vedere se si vede ancora rx_replay_integrity_drops.

In caso affermativo, verificare la configurazione di protezione.

vEdge1# show running-config security  security

ipsec

authentication-type sha1-hmac ah-sha1-hmac

!

!

Problemi dell'ISP con il traffico contrassegnato DSCP

Per impostazione predefinita, tutto il traffico di controllo e gestione dal router vEdge ai controller viene trasferito sulle connessioni DTLS o TLS e contrassegnato con un valore DSCP CS6 (48 decimali).

Per il traffico dei tunnel della postazione dati, i router vEdge utilizzano l'incapsulamento IPsec o GRE per scambiare il traffico dati.

Per il rilevamento degli errori del piano dati e la misurazione delle prestazioni, i router si inviano periodicamente pacchetti BFD.

Questi pacchetti BFD sono contrassegnati anche con un valore DSCP di CS6 (48 decimali).

Dal punto di vista dell'ISP, questo tipo di traffico è visto come traffico UDP con valore DSCP CS6, anche perché i router vEdge e i controller SD-WAN copiano il DSCP che contrassegna per impostazione predefinita l'intestazione IP esterna.

Di seguito viene riportato l'aspetto che potrebbe assumere se tcpdump viene eseguito su un router ISP di transito:

14:27:15.993766 IP (tos 0xc0, ttl 64, id 44063, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 168) 192.168.109.5.12366 > 192.168.20.2.12346: [udp sum ok] UDP, length 140 14:27:16.014900 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 587, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 139) 192.168.20.2.12346 > 192.168.109.5.12366: [udp sum ok] UDP, length 111 14:27:16.534117 IP (tos 0xc0, ttl 63, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 157) 192.168.109.5.12366 > 192.168.110.6.12346: [no cksum] UDP, length 129 14:27:16.534289 IP (tos 0xc0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 150) 192.168.110.6.12346 > 192.168.109.5.12366: [no cksum] UDP, length 122

Come si può vedere qui, tutti i pacchetti sono contrassegnati con il byte TOS 0xc0, noto anche come campo DS (che equivale al decimale 192, o 110 000 00 in binario).

I primi 6 bit di ordine superiore corrispondono ai bit DSCP (valore 48 in decimale o CS6).

I primi 2 pacchetti nell'output corrispondono a un tunnel del control plane e i 2 che rimangono, al traffico di un tunnel del data plane.

In base alla lunghezza del pacchetto e al marchio TOS, può concludere con grande sicurezza che si tratta di pacchetti BFD (direzioni RX e TX). Anche questi pacchetti sono contrassegnati con CS6.

Talvolta alcuni provider di servizi (in particolare i provider di servizi VPN MPLS L3/MPLS L2) mantengono SLA diversi e possono gestire in modo diverso classi di traffico basate su contrassegni DSCP.

Ad esempio, se si dispone di un servizio Premium per assegnare la priorità al traffico voce e di segnalazione DSCP EF e CS6.

Poiché il traffico prioritario viene quasi sempre monitorato, anche se la larghezza di banda totale di un uplink non viene superata, per questo tipo di traffico è possibile rilevare la perdita di pacchetti e quindi anche le sessioni BFD possono lampeggiare.

In alcuni casi, è stato rilevato che se la coda di priorità dedicata sul router del provider di servizi è ridotta, non si verificheranno cali del traffico normale (ad esempio, quando si esegue il comando ping semplice dal router vEdge).

Infatti, il traffico è contrassegnato dal valore DSCP predefinito 0, come mostrato di seguito (byte TOS):

15:49:22.268044 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.272919 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.277660 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114 15:49:22.314821 IP (tos 0x0, ttl 62, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 142) 192.168.110.5.12366 > 192.168.109.7.12346: [no cksum] UDP, length 114

Ma allo stesso tempo, le sessioni del BFD si alternano:

show bfd history DST PUBLIC DST PUBLIC RX TX SYSTEM IP SITE ID COLOR STATE IP PORT ENCAP TIME PKTS PKTS DEL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:54:23+0200 127 135 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:28+0200 140 159 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:55:40+0200 361 388 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:57:38+0200 368 421 0 192.168.30.4 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet up 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:05+0200 415 470 0 192.168.30.6 13 public-internet down 192.168.109.4 12346 ipsec 2019-05-01T03:58:25+0200 464063 464412 0

E qui ping si rivela utile per risolvere i problemi:

vedge2# tools nping vpn 0 options "--tos 0x0c --icmp --icmp-type echo --delay 200ms -c 100 -q" 192.168.109.7 Nping in VPN 0 Starting Nping 0.6.47 ( http://nmap.org/nping ) at 2019-05-07 15:58 CEST Max rtt: 200.305ms | Min rtt: 0.024ms | Avg rtt: 151.524ms Raw packets sent: 100 (2.800KB) | Rcvd: 99 (4.554KB) | Lost: 1 (1.00%) Nping done: 1 IP address pinged in 19.83 seconds

Debug BFD

Se è necessaria un'analisi più approfondita, eseguire il debug di BFD sul router vEdge.

Forwarding Traffic Manager (FTM) è responsabile delle operazioni BFD sui router vEdge e quindi è necessario debug ftm bfdeseguire questa operazione.

Tutti gli output del debug sono memorizzati in un /var/log/tmplog/vdebug file e se si desidera che tali messaggi siano presenti sulla console (in modo simile al terminal monitor comportamento di Cisco IOS), è possibile utilizzare monitor start /var/log/tmplog/vdebug.

Per interrompere la registrazione, è possibile utilizzare monitor stop /var/log/tmplog/vdebug

Di seguito viene riportata la ricerca della sessione BFD nell'output a causa del timeout (TLOC remoto con indirizzo IP 192.168.110.6 non più raggiungibile):

log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 8, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 13 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1008]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: BFD Session STATE update, New_State :- DOWN, Reason :- LOCAL_TIMEOUT_DETECT Observed latency :- 7924, bfd_record_index :- 9, Hello timer :- 1000, Detect Multiplier :- 7 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_proc_tunnel_public_tloc_msg[252]: tun_rec_index 14 tloc_index 32772 public tloc 0.0.0.0/0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_increment_wanif_bfd_flap[2427]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346, : Increment the WAN interface counters by 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_state[1119]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC BFD session history update, old state 3 new state 1 current flap count 1 prev_index 1 current 2 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 0 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_send_bfd_msg[499]: Sending BFD notification Down notification to TLOC id 32772 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1140]: Attempting to add TLOC : from_ttm 1 origin remote tloc-index 32772 pub 192.168.110.6:12346 pub v6 :::0 system_ip 192.168.30.6 color 5 spi 333 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_set_del_marker_internal[852]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1285]: UPDATE local tloc log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_0 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32771:32772) proto 50 src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_create[238]: Attempting BFD session creation. Remote-tloc: tloc-index 32772, system-ip 192.168.30.6, color 5 encap 2from local WAN Interface ge0_1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_clear_delete_marker[828]: (32770:32772) proto 50 src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 ref_count 1 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.110.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32771)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:biz-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 484 to 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32771:32772) src 192.168.110.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 8 ref-count 1 sa-idx 484 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: bfdmgr_session_update_sa[1207]: BFD-session TNL 192.168.109.5:12366->192.168.110.6:12346,l-tloc(32770)->r-tloc(32772),TLOC 192.168.30.5:public-internet->192.168.30.6:public-internet IPSEC: session sa index changed from 485 to 485 log:local7.debug: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: ftm_tloc_add[1653]: BFD (32770:32772) src 192.168.109.5:12366 dst 192.168.110.6:12346 record index 9 ref-count 1 sa-idx 485 log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:23:09 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:23:9 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

Un altro valido strumento di debug per abilitare il debug degli Tunnel Traffic Manager (TTM) eventi è debug ttm eventsil.

Ecco come appare l' BFD DOWN evento dal punto di vista di TTM:

log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : biz-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 13 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg LINK_BFD, Client: ftmd, AF: LINK log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[413]: Remote-TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Local-TLOC: 192.168.30.5 : public-internet : ipsec, Status: DOWN, Rec Idx: 14 MTU: 1441, Loss: 77, Latency: 0, Jitter: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Received TTM Msg BFD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[402]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Status: DOWN log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_af_tloc_db_bfd_status[234]: BFD message: I SAY WHAT WHAT tloc 192.168.30.6 : public-internet : ipsec status is 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ompd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: ftmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg TLOC_ADD, Client: fpmd, AF: TLOC-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[213]: TLOC: 192.168.30.6 : public-internet : ipsec, Index: 32772, Origin: REMOTE, Status: DOWN, LR enabled: 0, LR hold time: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[217]: Attributes: GROUP PREF WEIGHT GEN-ID VERSION TLOCv4-PUB TLOCv4-PRI TLOCv6-PUB TLOCv6-PRI SITE-ID CARRIER ENCAP RESTRICT log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[220]: Preference: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[223]: Weight: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[226]: Gen-ID: 2147483661 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[229]: Version: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[232]: Site-ID: 13 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[235]: Carrier: 4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[241]: Restrict: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[249]: Group: Count: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[262]: Groups: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[269]: TLOCv4-Public: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[273]: TLOCv4-Private: 192.168.110.6:12346 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[277]: TLOCv6-Public: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[281]: TLOCv6-Private: :::0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[285]: TLOC-Encap: ipsec-tunnel log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[295]: Authentication: unknown(0x98) Encryption: aes256(0xc) SPI 334 Proto ESP log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[312]: SPI 334, Flags 0x1e Integrity: 1, encrypt-keys: 1 auth-keys: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[317]: Number of protocols 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[328]: Number of encrypt types: 2 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[0] AES256-GCM log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[333]: Encrypt type[1] AES256-CBC log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[339]: Number of integrity types: 1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[344]: integrity type[0] HMAC_SHA1 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[349]: #Paths: 0 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[194]: Sent TTM Msg DATA_DEVICE_ADD, Client: pimd, AF: DATA-DEVICE-IPV4 log:local7.debug: May 7 16:58:19 vedge2 TTMD[683]: ttm_debug_announcement[431]: Device: 192.168.30.6, Status: 2 log:local7.info: May 7 16:58:19 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.110.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"biz-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout log:local7.info: May 7 16:58:20 vedge2 FTMD[674]: %Viptela-vedge2-ftmd-6-INFO-1400002: Notification: 5/7/2019 14:58:19 bfd-state-change severity-level:major host-name:"vedge2" system-ip:192.168.30.5 src-ip:192.168.109.5 dst-ip:192.168.110.6 proto:ipsec src-port:12366 dst-port:12346 local-system-ip:192.168.30.5 local-color:"public-internet" remote-system-ip:192.168.30.6 remote-color:"public-internet" new-state:down deleted:false flap-reason:timeout

Utilizzare Packet-Trace per acquisire pacchetti BFD (versione 20.5 e successive)

Un altro utile strumento introdotto nella versione 20.5.1 e successive del software è packet-trace per vEdges.

Poiché la sessione BFD utilizza le stesse porte standard, generalmente 12346, è più semplice filtrare in base all'indirizzo IP del peer.

Ad esempio:

vedge# show bfd sessions SOURCE TLOC REMOTE TLOC DST PUBLIC DST PUBLIC DETECT TX SYSTEM IP SITE ID STATE COLOR COLOR SOURCE IP IP PORT ENCAP MULTIPLIER INTERVAL(msec) UPTIME TRANSITIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.4.4.1 101 up default default 192.168.16.29 192.168.22.103 12386 ipsec 7 1000 0:03:23:34 0 10.4.4.2 102 up default default 192.168.16.29 192.168.29.39 12346 ipsec 7 1000 0:03:21:24 1

Packet-trace verrà configurato:

vedge# debug packet-trace condition ingress-if ge0/0 vpn 0 source-ip 192.168.29.39

avvio condizione vedge# debug packet-trace

arresto condizione di traccia dei pacchetti di debug di vedge#

I risultati possono essere visualizzati utilizzando i comandi show indicati di seguito. Per i pacchetti in entrata, è presente un flag 'isBFD' impostato su '1' (true) per il traffico BFD.

vedge# show packet-trace statistics

packet-trace statistics 0

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              25

packet-trace statistics 1

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              14

packet-trace statistics 2

source-ip             192.168.29.39

source-port           12346

destination-ip        192.168.16.29

destination-port      12346

source-interface      ge0_0

destination-interface loop0.1

decision              FORWARD

duration              14

vedge# show packet-trace detail 0

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

0         192.168.29.39:12346 (ge0_0)    192.168.16.29:12346 (loop0.1)        25 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

00 50 56 84 79 be 00 50 56 84 3c b5 08 00 45 c0 00 96 ab 40 40 00 3f 11 e0 c1 c0 a8 1d 27 c0

a8 10 1d 30 3a 30 3a 00 82 00 00 a0 00 01 02 00 00 0e 3f 4b 65 07 bc 61 03 38 71 93 53 58

88 d8 08 41 95 7c 1a ff 8b cc b4 d0 d8 61 44 40 67 cc 1a 01 fd 1f c4 45 95 ea 7e 15 c9 08

2e b6 63 84 00

EGRESS_PKT:

a1 5e fe 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 0c 04 00 41 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 02 00 3a 30 3a 30 1d 10 a8 c0 00 00 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 27 1d a8 c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

a4 00 01 00 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_packet2

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_decrypt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

FP_TRACE_FEAT_IPSEC_DATA:

src_ip : 192.168.29.39

src_port : 3784

dst_ip : 192.168.16.29

dst_port : 3784

isBFD : 1

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_proc_remote_bfd_

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REPLY

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

I pacchetti BFD in uscita vengono acquisiti in modo simile. Questi risultati identificano il tipo specifico, una richiesta echo o una risposta.

vedge# debug packet-trace condizione vpn 0 destination-ip 192.168.29.39

avvio condizione vedge# debug packet-trace

arresto condizione di traccia dei pacchetti di debug di vedge#

vedge# show packet-trace statistics

packet-trace statistics 0

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              15

packet-trace statistics 1

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              66

packet-trace statistics 2

source-ip             192.168.16.29

source-port           3784

destination-ip        192.168.29.39

destination-port      3784

source-interface      loop0.0

destination-interface ge0_0

decision              FORWARD

duration              17

vedge# show packet-trace details 0

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

0         192.168.16.29:3784 (loop0.0)   192.168.29.39:3784 (ge0_0)           15 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

45 c0 00 4f 00 00 40 00 ff 11 cc 48 c0 a8 10 1d c0 a8 1d 27 0e c8 0e c8 00 3b 00 00 80 c0 07

00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 0f 42 40 00 0f 42 40 00 0f 42 40 01 00 0c 01 00 00 1d 3b b1

c9 89 d7 03 00 0f c0 a8 10 1d 30 3a c0 a8 1d 27 30 3a a3 96 07 3b 47 1c 60 d1 d5 76 4c 72

78 1f 9a 0d 00

EGRESS_PKT:

00 50 56 84 3c b5 00 50 56 84 79 be 08 00 45 c0 00 96 ab 40 40 00 3f 11 e0 c1 c0 a8 10 1d c0

a8 1d 27 30 3a 30 3a 00 82 00 00 a0 00 01 01 00 00 5c 3d 88 9a c7 28 23 1b e6 18 ea fe 73

1b b9 e3 79 bf d9 f4 72 41 96 c1 47 07 44 56 77 5a a2 fb 43 59 c1 97 59 47 62 21 77 d4 f4

47 8b 30 b0 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_send_bfd_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REPLY

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_loopback_f

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_ip_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

vedge# show packet-trace details 1

==========================================================================================================================

Pkt-id           src_ip(ingress_if)            dest_ip(egress_if)           Duration           Decision           Protocol

==========================================================================================================================

1         192.168.16.29:3784 (loop0.0)   192.168.29.39:3784 (ge0_0)           66 us             FORWARD              17

INGRESS_PKT:

45 c0 00 56 00 00 40 00 ff 11 cc 41 c0 a8 10 1d c0 a8 1d 27 0e c8 0e c8 00 42 00 00 80 c0 07

00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 0f 42 40 00 0f 42 40 00 0f 42 40 01 00 0c 00 00 00 1d b8 35

a8 09 88 03 00 0f c0 a8 10 1d 30 3a c0 a8 1d 27 30 3a 04 00 07 01 00 05 a6 38 ff 7e 06 1e

da 23 19 d5 00

EGRESS_PKT:

00 50 56 84 3c b5 00 50 56 84 79 be 08 00 45 c0 00 9d ab 40 40 00 3f 11 e0 ba c0 a8 10 1d c0

a8 1d 27 30 3a 30 3a 00 89 00 00 a0 00 01 01 00 00 5c 3e 2d 3b 9e 81 aa 10 26 54 7f 47 5c

d8 81 4f 23 2e 3c 39 1e 94 b2 f4 fb a4 ba 98 54 73 99 8f 2e 95 d7 69 fb 91 41 96 93 03 5b

a4 e4 e8 82 00

Feature Data

------------------------------------

TOUCH : fp_send_bfd_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : BFD_ECHO_REQUEST

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ipsec_loopback_f

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 0

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_ip_forward

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_ip_packet

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_send_pkt

core_id: 2

DSCP: 48

------------------------------------

TOUCH : fp_hw_x86_pkt_free

core_id: 2

DSCP: 48

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems