Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Introduzione

In questo documento viene descritta la preconfigurazione necessaria per abilitare la funzionalità Flexible Netflow sul router ASR903.

Nota: Fare clic qui per ulteriori informazioni sul funzionamento di Flexible Netflow.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza della configurazione delle funzionalità Flexible Netflow.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

La piattaforma ASR903 supporta Flexible Netflow a partire dalla versione XE3.18.0 SP. Tuttavia, viene visualizzato questo errore quando si cerca di configurare la funzionalità:

Router_ASR903(config)#int BDI10

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903(config-if)#int GigabitEthernet0/1/0

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903#

Configurazione

È necessario abilitare la licenza metroaggrservices sul router ASR903. Questa è la configurazione:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#license boot level metroaggrservices

Router_ASR903(config)#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Per rendere effettivo il nuovo livello di licenza, è necessario ricaricare il dispositivo. Una volta ricaricato il dispositivo, il livello di licenza può essere verificato dall'output del comando show version.

Software Cisco IOS XE, versione 03.18.00.SP.156-2.SP-est

Software Cisco IOS, software ASR900 (PPC_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9_NPE-M), versione 15.6(2)SP, SOFTWARE RELEASE (fc2)

Supporto tecnico: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2016 di Cisco Systems, Inc.

Compiled Wed 27-lug-16 08:13 da mcpre

Software Cisco IOS-XE, Copyright (c) 2005-2016 di cisco Systems, Inc.

Tutti i diritti sono riservati. Alcuni componenti del software Cisco IOS-XE sono

licenza in base alla GNU General Public License ("GPL") versione 2.0. La

il codice software concesso in licenza in GPL versione 2.0 è un software gratuito fornito

senza alcuna garanzia. È possibile ridistribuire e/o modificare tali

GPL in base ai termini della GPL versione 2.0. Per ulteriori dettagli, vedere il

documentazione o "License Notice" file che accompagna il software IOS-XE,

o l'URL pertinente fornito sul volantino che accompagna l'IOS-XE

software.

ROM IOS-XE ROMMON

Il tempo di attività di Router_ASR903 è di 18 ore, 16 minuti

Il tempo di attività di questo processore di controllo è di 18 ore, 18 minuti

Il sistema torna alla ROM per ricarica alle 08:02:20 UTC ven 12 ago 2016

Sistema riavviato alle 14:15:01 UTC Sun 14 agosto 2016

Il file immagine del sistema è "bootflash:Image/packages.conf"

Motivo ultimo ricaricamento: Accensione

Questo prodotto contiene funzionalità di crittografia ed è soggetto alle

nazionali e locali che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il

utilizzo. La consegna dei prodotti crittografici Cisco non implica

autorità di terze parti per importare, esportare, distribuire o utilizzare la crittografia.

Gli importatori, gli esportatori, i distributori e gli utilizzatori sono

conformità con le leggi statunitensi e locali. Utilizzando questo prodotto si

accettare di conformarsi alle leggi e ai regolamenti applicabili. Se non è possibile

per rispettare le leggi statunitensi e locali, rispedisci immediatamente questo prodotto.

Un riepilogo delle normative statunitensi che disciplinano i prodotti crittografici Cisco è disponibile all'indirizzo:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

Per ulteriore assistenza, contattare e inviare un'e-mail a export@cisco.com.

License Level: metroaggrservices

License Type: Permanent

Next reload license Level: metroaggrservices

Processore cisco ASR-903 (RSP2) (revisione RSP2) con 912985K/6147K byte di memoria.

Scheda del processore ID FOX1929P433

8 interfacce Gigabit Ethernet

1 Interfaccia 10 Gigabit Ethernet

32768K byte di memoria di configurazione non volatile.

3670016K byte di memoria fisica.

1328927K byte di memoria flash SD su bootflash:

Registro di configurazione: 0x2102

Una volta applicata la licenza metroaggrservices sul router, configurare questo modello:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#sdm prefer video

Router_ASR903#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

Una volta configurato il modello sdm come indicato, sarà possibile configurare la funzione Flexible Netflow e renderlo operativo.

Di seguito sono riportate le configurazioni di esempio della funzione Flexible Netflow:

Router_ASR903

!

flow record TEST_IPV4_RECORD

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match ipv4 protocol

match transport source-port

match transport destination-port

collect counter packets

collect counter bytes

!

!

flow exporter TEST_EXPORTER

destination 192.168.100.1

source Loopback1

transport udp 9999

!

!

flow monitor TEST_IPV4_MONITOR

exporter TEST_EXPORTER

cache timeout inactive 20

cache timeout active 180

record TEST_IPV4_RECORD

!

interface GigabitEthernet0/1/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

speed 1000

no negotiation auto

!

Verifica

Fare riferimento a questa sezione per verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Il funzionamento della funzione Flexible Netflow può essere verificato usando le informazioni qui

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.