Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Flusso di pacchetti di ASR serie 1000 Router

Flusso di pacchetti ad alto livello

Procedura per la risoluzione dei problemi relativi alle perdite di pacchetti su Cisco ASR serie 1000 Service Router

Perdite di punti di pacchetto

Informazioni sulla perdita di pacchetti

Elenco comandi per raccogliere informazioni sui contatori

Contatore SPA

Contatore SIP

Contatore ESP

Contatore RP

Case study

Perdita di pacchetti sull'SPA

Perdite di pacchetti sul SIP

Perdita di pacchetti su ESP

Perdite di pacchetti in RP

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene spiegato come risolvere i problemi di perdita dei pacchetti sui router Cisco® ASR serie 1000 Aggregation Services.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Tutti i Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router, che includono i router 1002, 1004 e 1006

- Software Cisco IOS®-XE versione 2.3.0 che supporta Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Flusso di pacchetti di ASR serie 1000 Router

Flusso di pacchetti ad alto livello

Un router Cisco ASR serie 1000 include questi elementi funzionali nel sistema:

- Cisco ASR serie 1000 Route Processor 1 (RP1)

- Cisco ASR serie 1000 Embedded Services Processor (ESP)

- Cisco ASR serie 1000 SPA Interface Processor (SIP)

I Cisco ASR serie 1000 Router introducono il processore Cisco QuantumFlow (QFP) come architettura hardware. Nell'architettura basata su QFP, tutti i pacchetti vengono inoltrati tramite ESP, quindi, se si verifica un problema in ESP, l'inoltro viene interrotto.

Figura 1 Sistema Cisco ASR 1006 con processori a doppia route, due ESP e tre SIP

per ulteriori informazioni, fare riferimento a Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router.

Procedura per la risoluzione dei problemi relativi alle perdite di pacchetti su Cisco ASR serie 1000 Service Router

Perdite di punti di pacchetto

Cisco ASR serie 1000 Router è un router basato su un Route Processor (RP), Embedded Services Processor (ESP), SPA Interface Processor (SIP) e Shared Port Adapter (SPA). Tutti i pacchetti vengono inoltrati tramite ASIC su ciascun modulo.

Figura 2: diagramma del percorso dei dati del sistema Cisco ASR serie 1000

La tabella 1 mostra diversi punti in cui i pacchetti vengono scaricati sui router Cisco ASR serie 1000.

Tabella 1. Perdite di pacchetti

Modulo

Componente funzionale

SPA

A seconda del tipo di interfaccia

SIP

ASIC Interconnect ASIC Aggregazione SPA (IOCP)

ESP

Sottosistema QFP (Cisco QuantumFlow Processor) Forwarding Control Processor (FECP) Interconnect ASIC. Il sottosistema QFP è costituito dai seguenti componenti:

- Packet Processor Engine (PPE)

- Buffering, Queuing, and Scheduling (BQS)

- Input Packet Module (IPM)

- Output Packet Module (OPM)

- GPM (Global Packet Memory)

RP

ASIC Linux Shared Memory Punt Interface (LSMPI) Interconnect

Informazioni sulla perdita di pacchetti

In caso di perdita imprevista del pacchetto, è necessario verificare che l'output della console, la differenza del contatore del pacchetto e le operazioni di riproduzione siano disponibili per la risoluzione dei problemi. Per determinare la causa, il primo passo è acquisire quante più informazioni possibili sul problema. Queste informazioni sono necessarie per determinare la causa del problema:

- Log della console: per ulteriori informazioni, vedere Applicazione delle impostazioni corrette dell'emulatore di terminale per le connessioni alla console.

- Informazioni syslog: se il router è stato configurato per inviare i log a un server syslog, è possibile ottenere informazioni sull'accaduto. per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla configurazione dei dispositivi Cisco per il syslog.

- show platform: il comando show platform visualizza lo stato di RP, ESP, SPA e alimentatori.

- show tech-support: il comando show tech-support è una compilazione di molti comandi diversi che includono show version e show running-config. Quando un router incontra un problema, il tecnico del Cisco Technical Assistance Center (TAC) in genere richiede queste informazioni per risolvere il problema dell'hardware. È necessario raccogliere il supporto tecnico show prima di ricaricare o spegnere e riaccendere il computer, in quanto queste azioni possono causare la perdita di informazioni sul problema.

Nota: il comando show tech-support non include il comando show platform o show logging.

- Fase di riproduzione (se disponibile) - Fasi per la riproduzione del problema. Se non è riproducibile, controllare le condizioni al momento del rilascio del pacchetto.

- Informazioni sul contatore SPA — Vedere la sezione Contatore SPA.

- Informazioni sul contatore SIP: vedere la sezione Contatore SIP.

- Informazioni sul contatore ESP — Vedere la sezione Contatore ESP.

- Informazioni sul contatore RP — Vedere la sezione Contatore RP.

Elenco comandi per raccogliere informazioni sui contatori

Per risolvere i problemi di inoltro dei pacchetti sono disponibili numerosi comandi specifici della piattaforma. Raccogliere questi comandi se si apre una richiesta di servizio TAC. Per identificare la differenza di un contatore, raccogliere questi comandi più volte. Il comando grassetto è particolarmente utile per iniziare la risoluzione dei problemi. L'opzione exclude _0_ è valida per fare in modo che il contatore escluda 0.

SPA

show interfaces

show interfaces <interface-name> accounting

show interfaces <interface-name> stats

SIP

show platform hardware port <slot/card/port> plim statistics

show platform hardware subslot {slot/card} plim statistics

show platform hardware slot {slot} plim statistics

show platform hardware slot {0|1|2} plim status internal

show platform hardware slot {0|1|2} serdes statistics

ESP

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics

show platform hardware slot {f0|f1} serdes statistics internal

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active interface if-name <Interface-name> statistics

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop  | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop | exclude _0_

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

!--- The if-name option requires full interface-name

RP

show platform hardware slot {r0|r1} serdes statistics

show platform software infrastructure lsmpi

Contatore SPA

Utilizzare una procedura generica di risoluzione dei problemi di perdita dei pacchetti per l'SP A e per altre piattaforme. Il comando clear counters è utile per rilevare le differenze tra i contatori.

Per visualizzare le statistiche di tutte le interfacce configurate sul router, utilizzare questo comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:59, output 00:00:46, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/415441/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

510252 packets input, 763315452 bytes, 0 no buffer

Received 3 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

55055 packets output, 62118229 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Per visualizzare le statistiche dei pacchetti conformi al protocollo, usare questo comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 accounting

TenGigabitEthernet1/0/0

Protocol    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Other         15        900      17979    6652533

IP     510237  763314552      37076   55465696

DEC MOP          0          0       1633     125741

ARP         15        900         20       1200

CDP          0          0      16326    6525592

Per visualizzare le statistiche dei pacchetti con commutazione di contesto, commutazione veloce o commutazione distribuita, usare questo comando:

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0 stats

TenGigabitEthernet1/0/0

Switching path    Pkts In   Chars In   Pkts Out  Chars Out

Processor         15        900      17979    6652533

Route cache          0          0          0          0

Distributed cache     510252  763315452      55055   62118229

Total     510267  763316352      73034   68770762

Contatore SIP

Cisco ASR serie 1000 SIP non partecipa all'inoltro dei pacchetti. Ospita le SPA nel sistema. Il SIP fornisce la priorità dei pacchetti in entrata dalle SPA e un ampio buffer di assorbimento della frammentazione in entrata per i pacchetti in entrata che attendono il trasferimento all'ESP per essere elaborati. Il buffer di uscita è centralizzato sul gestore del traffico e viene anche fornito sotto forma di code di uscita sul SIP. Cisco ASR serie 1000 Router può assegnare priorità al traffico, non solo a livello ESP, ma anche in tutto il sistema configurando la classificazione in entrata e in uscita. Il sistema è dotato di buffering (in entrata e in uscita) abbinato alla contropressione da e verso l'ESP per far fronte al sovrabbonamento.

Figura 3. Cisco ASR serie 1000 Router Ingress Queues.

Figura 4. Schema a blocchi del SIP.

Per visualizzare i contatori di rilascio per coda di porta sull'ASIC di aggregazione SPA, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Per visualizzare i contatori per SPA su SPA Aggregation ASIC, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware subslot 1/0 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

Per visualizzare tutti i contatori SPA sull'ASIC di aggregazione SPA, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware slot 1 plim statistics

1/0, SPA-1XTENGE-XFP-V2, Online

RX Pkts 510252      Bytes 763315452

TX Pkts 55078       Bytes 62126783

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/1, SPA-5X1GE-V2, Online

RX Pkts 42          Bytes 2520

TX Pkts 65352       Bytes 31454689

RX IPC Pkts 0           Bytes 0

TX IPC Pkts 0           Bytes 0

1/2, Empty

1/3, Empty

Per visualizzare i contatori rx/tx aggregati da/a Interconnect ASIC su SPA Aggregation ASIC, utilizzare questo comando. contatore Rx indica il pacchetto di ingresso proveniente dall'SP A; il contatore Tx indica il pacchetto in uscita verso SPA.

Router#show platform hardware slot 1 plim status internal

FCM Status

XON/XOFF 0x0000000F00000000

ECC Status

Data Path Config

MaxBurst1 256, MaxBurst2 128, DataMaxT 32768

Cal Length RX 0x0002, TX 0x0002

Repetitions RX 0x0010, TX 0x0010

Data Path Status

RX in sync, TX in sync

Spi4 Channel 0, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

Spi4 Channel 1, Rx Channel Status Starving, Tx Channel Status Starving

RX Pkts 510294      Bytes 765359148

TX Pkts 120430      Bytes 94063192

Hypertransport Status

RX Pkts 0           Bytes 0

TX Pkts 0           Bytes 0

Per visualizzare i contatori rx di ESP Interconnect ASIC su SIP Interconnect ASIC, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware slot 1 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 0          Low: 120435     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 0          Low: 94065235   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196099

Contatore ESP

L'ESP fornisce il motore di inoltro centralizzato responsabile della maggior parte delle operazioni di elaborazione del piano dati. Tutto il traffico di rete attraverso il router Cisco ASR serie 1000 passa attraverso l'ESP.

Figura 5: diagramma a blocchi di ESP.

Figura 6 Architettura di base del processore Cisco QuantumFlow

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento sul processore Cisco QuantumFlow: Cisco Next-Generation Network Processor per ulteriori informazioni.

Per visualizzare i contatori rx di RP, SIP Interconnect ASIC su ESP Interconnect ASIC, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics

From Slot R0

Pkts  High: 70328      Low: 13223      Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 31049950   Low: 10062155   Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 311097

From Slot 2

Per visualizzare i contatori dei pacchetti di collegamento interni e gli errori, usare questo comando:

Router#show platform hardware slot F0 serdes statistics internal

Network-Processor Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

From Network-Processor    Packets:      421655  Bytes:   645807536

To Network-Processor      Packets:       83551  Bytes:    41112105

RP/ESP Link:

Local TX in sync, Local RX in sync

Remote TX in sync, Remote RX in sync

To RP/ESP                 Packets:      421650  Bytes:   645807296

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

From RP/ESP               Packets:       83551  Bytes:    41112105

Drops                   Packets:           0  Bytes:           0

Per controllare la mappatura per il canale Input Packet Module (IPM) e altri componenti, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm mapping

BQS IPM Channel Mapping

Chan   Name                Interface      Port     CFIFO

1     CC3 Low             SPI1           0        1

2     CC3 Hi              SPI1           1        0

3     CC2 Low             SPI1           2        1

Per visualizzare le informazioni statistiche per ciascun canale in Input Packet Module (IPM), utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 ipm statistics channel all

BQS IPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

3 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Per controllare la mappatura per il canale Output Packet Module (OPM) e altri componenti, usare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm mapping

BQS OPM Channel Mapping

Chan     Name                          Interface      LogicalChannel

0       CC3 Low                       SPI1            0

1       CC3 Hi                        SPI1            1

2       CC2 Low                       SPI1            2

Per visualizzare informazioni statistiche per ogni canale in OPM (Output Packet Module), utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active bqs 0 opm statistics channel all

BQS OPM Channel Statistics

Chan   GoodPkts  GoodBytes    BadPkts   BadBytes

0 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

1 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

2 - 0000000000 0000000000 0000000000 0000000000

Per visualizzare le statistiche di tutte le interfacce in Packet Processor Engine (PPE), utilizzare questo comando. Questo comando è utile per iniziare la risoluzione dei problemi.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Per cancellare le statistiche di cadute per tutte le interfacce in Packet Processor Engine (PPE), utilizzare questo comando. Questo comando viene cancellato dopo la visualizzazione di un contatore.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

AttnInvalidSpid                            0               0

BadDistFifo                                0               0

BadIpChecksum                              0               0

Per visualizzare le statistiche di rilascio di ciascuna interfaccia nel Packet Processor Engine (PPE), utilizzare questo comando. Il contatore viene azzerato ogni 10 secondi.

Router#show platform hardware qfp active interface if-name TenGigabitEthernet1/0/0 statistics

Platform Handle 6

----------------------------------------------------------------

Receive Stats                             Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4                                       0               0

Ipv6                                       0               0

!--- The if-name option requires full interface-name

Per controllare la causa del pacchetto inviato al protocollo RP, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

Per visualizzare le statistiche dei pacchetti punt (da ESP a RP), utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type punt-drop

Punt Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name PUNT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Punt Cause Name                   Packets

----------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0

02          IPV4_OPTIONS                      0

Per visualizzare le statistiche relative alle perdite di pacchetti (da RP a ESP), utilizzare questo comando. I pacchetti di inserimento vengono inviati dall'RP all'ESP. La maggior parte di essi è generata da IOSD. Si tratta di L2 keep-alive, protocolli di routing, protocolli di gestione come SNMP, ecc.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type inject-drop

Inject Drop Statistics

Drop Counter ID   0     Drop Counter Name INJECT_NOT_ENABLED_BY_DATA_PLANE

Counter ID  Inject Cause Name                    Packets

-------------------------------------------------------------

00          RESERVED                             0

01          L2 control/legacy                    0

02          CPP destination lookup               0

Per visualizzare le statistiche dei pacchetti di scarto globali, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type global-drop

Global Drop Statistics

Counter ID  Drop Counter Name                         Packets

------------------------------------------------------------------

00          INVALID_COUNTER_SELECTED                  0

01          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_MODE               0

02          INIT_PUNT_INVALID_PUNT_CAUSE              0

Per visualizzare le statistiche delle code/pianificazioni predefinite di memorizzazione nel buffer, coda e pianificazione (BQS) per ciascuna interfaccia, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 77225016            ,          (packets): 51621

total enqs (bytes): 630623840           ,          (packets): 421540

queue_depth (bytes): 0

Per visualizzare le statistiche delle code/pianificazioni di memorizzazione nel buffer, accodamento e pianificazione (BQS) per ogni interfaccia, utilizzare questo comando. Le code di riciclo contengono pacchetti elaborati più di una volta da QFP. Ad esempio, in questo punto vengono posizionati i pacchetti frammentati e multicast.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output recycle all

Recycle Queue Object ID:0x3  Name:MulticastLeafHigh   (Parent Object ID: 0x2)

plevel: 1, bandwidth: 0                   , rate_type: 0

queue_mode: 0, queue_limit: 0, num_queues: 36

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2, Name: MulticastLeafHigh)

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x00000002, wred: 0x88b00000, qlimit (packets): 2048

parent_sid: 0x208, debug_name: MulticastLeafHigh

sw_flags: 0x00010001, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 0

Statistics:

tail drops (bytes): 0                   ,          (packets): 0

total enqs (bytes): 0                   ,          (packets): 0

queue_depth (packets): 0

Contatore RP

L'RP elabora i seguenti tipi di traffico:

- Il traffico di gestione che passa attraverso la porta di gestione Gigabit Ethernet sul processore di routing.

- Traffico punt nel sistema (attraverso ESP), che include tutto il traffico del control plane ricevuto su qualsiasi SPA.

- Traffico del protocollo precedente, DECnet, IPX (Internet Packet Exchange), ecc.

Figura 7 Diagramma a blocchi dell'RP.

Questo è il percorso Punt/Inject del router Cisco ASR serie 1000:

QFP <=>Kernel RP <=> LSMPI <=> Thread Fast-Path <=> Thread Cisco IOS

Figura 8 Posizione dell'interfaccia LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface).

Per visualizzare i contatori rx dell'ASIC di interconnessione ESP sull'ASIC di interconnessione RP, utilizzare questo comando:

Router#show platform hardware slot r0 serdes statistics

From Slot F0

Pkts  High: 57         Low: 421540     Bad: 0          Dropped: 0

Bytes High: 5472       Low: 645799280  Bad: 0          Dropped: 0

Pkts  Looped: 0          Error: 0

Bytes Looped 0

Qstat count: 0          Flow ctrl count: 196207

Per visualizzare le statistiche dell'interfaccia LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface) sul router, utilizzare questo comando. LSMPI offre un modo per eseguire il trasferimento di pacchetti in copia zero tra la rete e IOSd per ottenere prestazioni elevate. A tale scopo, condividere (mappa di memoria) una regione nella memoria virtuale del kernel Linux tra il modulo LSMPI e IOSd.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

LSMPI interface internal stats:

enabled=0, disabled=0, throttled=0, unthrottled=0, state is ready

Input Buffers = 8772684

Output Buffers = 206519

rxdone count = 8772684

txdone count = 206515

ASR1000-RP Punt packet causes:

421540 IPV4_OPTIONS packets

7085686 L2 control/legacy packets

57 ARP packets

774 FOR_US packets

Packet histogram(500 bytes/bin), avg size in 172, out 471:

Pak-Size      In-Count        Out-Count

0+:       7086514            95568

500+:             1                0

1000+:             2                0

1500+:        421540             6099

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

7508057 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

101667 packets output, 47950080 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Case study

Perdita di pacchetti sull'SPA

Pacchetto con errori

Se un pacchetto contiene un errore, i pacchetti vengono scartati sull'SP A. Questo è un comportamento comune, non solo sui router Cisco ASR serie 1000, ma su tutte le piattaforme.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 250/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:45:13, output 00:00:08, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:26

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

419050 input errors, 419050 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

1 packets output, 402 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Perdite di pacchetti sul SIP

Utilizzo elevato di QFP

In caso di elevato utilizzo di QFP, i pacchetti vengono scartati in ciascuna coda di interfaccia sul SIP per contropressione da QFP. In questo caso, anche il frame di pausa viene inviato dall'interfaccia.

Router#show platform hardware port 1/0/0 plim statistics

Interface 1/0/0

RX Low Priority

RX Drop Pkts 21344279    Bytes 1515446578

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX Low Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX High Priority

RX Drop Pkts 0           Bytes 0

RX Err  Pkts 0           Bytes 0

TX High Priority

TX Drop Pkts 0           Bytes 0

Perdita di pacchetti su ESP

Sottoscrizione eccessiva

Se si inviano pacchetti che superano la velocità di trasmissione dell'interfaccia, i pacchetti vengono scartati sull'interfaccia in uscita.

Router#show interfaces GigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0021.55dc.3f50 (bia 0021.55dc.3f50)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 35/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 02:24:23, output 00:00:55, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:01:04

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 48783

...

Su QFP, queste gocce possono essere controllate come Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            72374984           483790

Sovraccarico per frammento di pacchetto

Se i pacchetti vengono frammentati a causa delle dimensioni MTU, anche se l'interfaccia in entrata è inferiore alla velocità dei fili, la velocità dei fili può essere superata sull'interfaccia in uscita. In questo caso, il pacchetto viene scartato sull'interfaccia di uscita.

Router#show interfaces gigabitEthernet 1/1/0

GigabitEthernet1/1/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-5X1GE-V2, address is 0022.5516.2050 (bia 0022.5516.2050)

Internet address is 192.168.2.1/24

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 25/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is SX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:36:52, output 00:00:12, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:00:55

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 272828

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 99998000 bits/sec, 14290 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

4531543 packets output, 4009748196 bytes, 0 underruns

Su QFP, queste gocce possono essere controllate come Taildrop.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | exclude _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                           109431162          272769

Limite delle prestazioni per pacchetti frammentati

In QFP, la memoria GPM (Global Packet Memory) viene utilizzata per il riassemblaggio del pacchetto frammentato. Se il GPM si esaurisce durante il riassemblaggio di un numero elevato di pacchetti di frammentazione, questi contatori mostrano il numero di pacchetti scartati. In molti casi si tratta di un limite di prestazioni.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

ReassNoFragInfo                  39280654854        57344096

ReassTimeout                          124672             128

Inoltro a interfaccia Null0

I pacchetti all'interfaccia Null0 vengono scartati su ESP e non puntati su RP. In questo caso, è possibile che non si sia in grado di controllare il contatore con il comando tradizionale (show interfaces null0). Controllare il contatore ESP per conoscere il numero di pacchetti scartati. Se si utilizzano contemporaneamente le opzioni "clear" ed "exclude _0_", è possibile controllare solo i nuovi pacchetti non elaborati.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop clear | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4Null0                              11286              99

Switchover RP con funzione HA non supportata

In caso di switch over RP, questi pacchetti vengono scartati fino a quando il nuovo RP attivo riprogramma il QFP.

- Tutti i pacchetti vengono scartati se il nuovo RP attivo non è stato sincronizzato con il vecchio RP attivo prima del passaggio.

- I pacchetti vengono elaborati da funzionalità non supportate da High Availability (HA).

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

Ipv4NoAdj                            6993660          116561

Ipv4NoRoute                        338660188         5644337

Pacchetti Punt

Sui router Cisco ASR serie 1000, i pacchetti che non possono essere gestiti da ESP vengono puntati al protocollo RP. Se ci sono troppi pacchetti punt, le statistiche TailDrop di QFP drop aumentano.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

TailDrop                            26257792           17552

Controllare il contatore di output coda Buffering, Queuing, and Scheduling (BQS) per specificare l'interfaccia eliminata. La "internal0/0/rp:0" mostra l'interfaccia da punt da ESP a RP.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure bqs queue output default all

Interface: internal0/0/rp:0, QFP if_h: 1, Num Queues/Schedules: 2

Queue specifics:

Index 0 (Queue ID:0x2f, Name: )

Software Control Info:

(cache) queue id: 0x0000002f, wred: 0x88b002d2, qlimit (bytes): 6250048

parent_sid: 0x232, debug_name:

sw_flags: 0x00000011, sw_state: 0x00000001

orig_min  : 0                   ,      min: 0

orig_max  : 0                   ,      max: 0

share     : 1

Statistics:

tail drops (bytes): 26257792            ,          (packets): 17552

total enqs (bytes): 4433777480          ,          (packets): 2963755

queue_depth (bytes): 0

Queue specifics:

...

In questo caso, il rilascio della coda di input viene contato sull'interfaccia in entrata.

Router#show interfaces TenGigabitEthernet 1/0/0

TenGigabitEthernet1/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is 0022.5516.2040 (bia 0022.5516.2040)

Internet address is 192.168.1.1/24

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-LR

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:15:10, output 00:00:30, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 00:14:28

Input queue: 0/375/2438309/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 70886000 bits/sec, 5915 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

2981307 packets input, 4460035272 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

15 packets output, 5705 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Il motivo della punt può essere indicato da questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      2981307       2963755

...

È inoltre possibile controllare il comando show ip traffic.

Router#show ip traffic

IP statistics:

Rcvd:  2981307 total, 15 local destination

0 format errors, 0 checksum errors, 0 bad hop count

0 unknown protocol, 0 not a gateway

0 security failures, 0 bad options, 2981307 with options

Opts:  2981307 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route

0 timestamp, 0 extended security, 0 record route

0 stream ID, 2981307 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump

0 other, 0 ignored

Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble

0 fragmented, 0 fragments, 0 couldn't fragment

Bcast: 0 received, 0 sent

Mcast: 0 received, 0 sent

Sent:  23 generated, 525450 forwarded

Drop:  0 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency

0 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop, 0 unsupported-addr

0 options denied, 0 source IP address zero

...

Punt Limit di Punt Global Policer

Nel caso in cui troppi pacchetti punt siano destinati al router stesso, il conteggio Taildrop con PuntGlobalPolicerDrops viene effettuato dal contatore di rilascio QFP. Punt Global Policer protegge l'RP da un sovraccarico. Queste gocce non vengono rilevate dal pacchetto di transito ma dal pacchetto FOR_US.

Router#show platform hardware qfp active statistics drop | ex _0_

----------------------------------------------------------------

Global Drop Stats                         Octets         Packets

----------------------------------------------------------------

PuntGlobalPolicerDrops                155856             102

TailDrop                          4141792688         2768579

...

Il motivo per cui è stata scelta la puntina può essere identificato da questo comando:

Router#show platform hardware qfp active infrastructure punt statistics type per-cause

Global Per Cause Statistics

Number of punt causes =   46

Per Punt Cause Statistics

Packets       Packets

Counter ID  Punt Cause Name                   Received      Transmitted

------------------------------------------------------------------------

00          RESERVED                          0             0

01          MPLS_FRAG_REQUIRE                 0             0

02          IPV4_OPTIONS                      0             0

03          L2 control/legacy                 0             0

04          PPP_CONTROL                       0             0

05          CLNS_CONTROL                      0             0

06          HDLC_KEEPALIVE                    0             0

07          ARP                               3             3

08          REVERSE_ARP                       0             0

09          LMI_CONTROL                       0             0

10          incomplete adjacency punt         0             0

11          FOR_US                            5197865       2428755

Perdite di pacchetti in RP

Errori pacchetto su LSMPI

Sui router Cisco ASR serie 1000, il pacchetto viene indirizzato da ESP a RP tramite l'interfaccia LSMPI (Linux Shared Memory Punt Interface). LSMPI è l'interfaccia virtuale per il trasferimento di pacchetti tra il kernel IOSd e Linux su RP attraverso la memoria condivisa Linux. I pacchetti puntati dall'ESP all'RP vengono ricevuti dal kernel Linux dell'RP. Il kernel Linux invia questi pacchetti al processo IOSD tramite LSMPI. Se vengono visualizzati contatori di errore sul LSMPI, si tratta di un problema software. Apri una richiesta TAC.

Router#show platform software infrastructure lsmpi

Lsmpi0 is up, line protocol is up

Hardware is LSMPI

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not set

Unknown, Unknown, media type is unknown media type

output flow-control is unsupported, input flow-control is unsupported

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/1500/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

15643 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

1 input errors, 0 CRC, 3 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

295 packets output, 120491 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Informazioni correlate

- Risoluzione dei problemi di arresto anomalo dei router di Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services

- Cisco ASR serie 1000 Aggregation Services Router - Supporto prodotti

- Router - Supporto dei prodotti

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems