Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Assemblaggio cavi X.21

Piedini del cavo X.21 DTE (da DB-60 a DB-15)

Pinout per cavi X.21 DCE (da DB-60 a DB-15)

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive l'assemblaggio dei cavi X.21 e i pin (Data Terminal Equipment - DTE e Data Communications - DCE).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Assemblaggio cavi X.21

Piedini del cavo X.21 DTE (da DB-60 a DB-15)

Le frecce in questa tabella indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica da DCE a DTE

- — indica la direzione non applicabile

60 Pin*1*

Segnale

Descrizione

Direzione

15 Pin

Segnale

J1-48 J1-47

MODALITÀ GND_2

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-51 J1-52

DCE_MOD GND

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Singolo

—

J2-1

Schermo GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD

Doppino intrecciato n. 3

—> —>

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Doppino intrecciato n. 2

—> —>

J2-3 J2-10

Ctrl+ Control -

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD

Doppino intrecciato n. 6

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+ Receive—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS:

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-5 J2-12

Indicazione+ Indicazione—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE -

Doppino intrecciato n. 5

<— <—

J2-6 J2-13

Intervallo + Intervallo -

Schermo J1-15

Controllo_GND -

Doppino intrecciato n. 4

— —

Schermo J2-8

GND di controllo —

*1* Qualsiasi pin non referenziato non è collegato.

Pinout per cavi X.21 DCE (da DB-60 a DB-15)

60 Pin*1*

Segnale

Descrizione

Direzione

15 Pin

Segnale

J1-48 J1-47

MODALITÀ GND_2

Gruppo di ordinamento

—

—

—

J1-46

Schermo_GND

Singolo

—

—

—

J1-46

Shield_GND

Singolo

—

J2-1

Schermo GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD

Doppino intrecciato n. 6

<— <—

J2-2 J2-9

Transmit+ Transmit—

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS:

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-3 J2-10

Ctrl+ Control -

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD

Doppino intrecciato n. 3

—> —>

J2-4 J2-11

Receive+ Receive—

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS:

Doppino intrecciato n. 2

—> —>

J2-5 J2-12

Indicazione+ Indicazione—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC—

Doppino intrecciato n. 4

—> —>

J2-6 J2-13

Intervallo + Intervallo -

Schermo J1-15

Controllo_GND -

Doppino intrecciato n. 5

— —

Schermo J2-8

GND di controllo —

*1* Qualsiasi pin non referenziato non è collegato.

Informazioni correlate

- Connessione di moduli di rete seriali

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems