Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Procedura di configurazione

Fasi della migrazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Domande frequenti

D. È possibile aggiungere nuovi membri dalla scheda M al collegamento peer vPC ma lasciare un membro F1 corrente nel bundle e quindi rimuoverlo dopo l'aggiunta del nuovo membro?

Introduzione

Il documento definisce i passaggi necessari per migrare un collegamento peer PortChannel (vPC) virtuale dal modulo Nexus 7000 F1 al modulo M1. Questo scenario può verificarsi quando è necessario aggiornare il modulo F1 per motivi di scalabilità o altri motivi.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- CLI del sistema operativo Nexus

- regole vPC

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Nexus 7000 release 6.1.x e successive

- Scheda di linea serie M1/F1

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Esempio di rete

Per questo test, una linea blu mappa il percorso dei dati di due host che comunicano tra loro.

Procedura di configurazione

Il modulo 3 e il modulo 4 sono schede di linea N7K-F132XP-15. Questa è la configurazione corrente dal punto di vista di vPC.

N7K1# show run vpc

version 6.1(2)feature vpc

vpc domain 10

role priority 100

peer-keepalive destination 10.201.254.254 source 10.201.254.253 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

N7K2# show run vpc

version 6.1(2)

feature vpc

vpc domain 10

role priority 200

peer-keepalive destination 10.201.254.253 source 10.201.254.254 vrf VPC

peer-gateway

auto-recovery

interface port-channel1

vpc peer-link

interface port-channel20

vpc 20

interface port-channel30

vpc 30

interface port-channel50

vpc 50

Fasi della migrazione

1. Arrestare il canale 1 della porta di collegamento peer vPC.
Int po1

Shut
Questa azione sospende i collegamenti vPC sul lato secondario. Il collegamento vPC sarà sul lato principale.

2. Arrestare le porte e3/1 ed e4/1 e rimuovere la configurazione del gruppo di canali da entrambi i moduli Nexus.
Int e3/1,e4/1

Shut

No channel-group 1

N7K1# show port-c sum

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      NONE      --

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

3. Utilizzare la porta M1 e inserirla nel canale della porta vPC. Utilizzare la porta sul modulo 7, che è una scheda di linea N7K-M108X2-12L. Configurare e7/7 in modo che abbia la stessa configurazione di e3/1 o e4/1 su entrambi i lati. Nell'esempio, viene usata una singola porta. In una situazione reale, ci sarà più di un porto. Tuttavia, sono valide le stesse procedure.

interface Ethernet7/7

switchport

switchport mode trunk

channel-group 1 mode active

no shutdown

N7K1# show port-c sum

Flags:   D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1     Po1(SD)     Eth      LACP      Eth7/7(D)

20    Po20(SU)    Eth      LACP      Eth3/4(P)

30    Po30(SU)    Eth      LACP      Eth4/4(P)

50    Po50(SD)    Eth      LACP      Eth2/12(D)

100   Po100(RU)   Eth      LACP      Eth2/48(P)

4. Aumentare il canale porta 1 su entrambi i lati.

Int po1

No shut
In questo modo vengono visualizzati i collegamenti vPC sul lato secondario. Ora il collegamento peer è sulla scheda di linea M1.

In questo test, si verificherà una piccola interruzione nel traffico che utilizza il percorso secondario quando viene eseguito il failover sul percorso primario. Per questo tipo di modifiche è sempre consigliabile utilizzare una finestra di modifica che consenta di risolvere eventuali sorprese indesiderate.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Domande frequenti

D. È possibile aggiungere nuovi membri dalla scheda M al collegamento peer vPC ma lasciare un membro F1 corrente nel bundle e quindi rimuoverlo dopo l'aggiunta del nuovo membro?

R. Non è possibile formare un collegamento peer con porte di tipi di schede diversi, ad esempio M1 e F1.