Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Numeri prodotto

Caratteristiche

Supporto piattaforma

Configurazione

Introduzione

I moduli di rete Ethernet LAN/WAN interface card (WIC) espandono le funzionalità dei router Cisco serie 2600 e 3600, fornendo slot per ulteriori WIC. Questi moduli di rete includono anche porte Ethernet o Token Ring per la connettività LAN.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Numeri prodotto

Numero prodotto

Descrizione

NM-1E2W

Modulo di rete con uno slot Ethernet e due slot WIC

NM-1E1R2W

Modulo di rete con uno slot Ethernet, un Token Ring e due slot WIC

NM-2E2W

Due-Ethernet, due-WIC slot Network Module

per ulteriori informazioni, fare riferimento a Descrizione dei moduli di rete Fast Ethernet LAN/WAN Interface Card.

Caratteristiche

- Solo Ethernet 10 Mpbs.

- Ethernet 0 dispone di connettori 10 Base-T e AUI (autorilevamento).

- Ethernet 1 su NM-2E2W è solo RJ-45.

- Supporta la modalità half-duplex in tutte le versioni del software Cisco IOS®.

- Supporta la modalità full-duplex a partire dal software Cisco IOS versione 12.0(4)T.

Nota: Cisco Discovery Protocol versione 2 (CDPv2) può riportare un'interfaccia Ethernet come half-duplex, anche se è stata configurata come full-duplex. Questo problema è documentato nell'ID bug Cisco CSCdp48362. Per risolvere il problema, aggiornare il software di sistema alla versione del software Cisco IOS non interessata dal bug.

%CDP-4-DUPLEX_MISMATCH: duplex mismatch discovered on Ethernet2/0

(not full duplex), with C3550-03 FastEthernet0/11 (full duplex).

- Il Token Ring 0 ha sia coppie di torte schermate (STP) che coppie di torte non schermate (UTP) (rilevamento automatico).

- Nessun supporto full-duplex. Utilizzare il modello NM-1FE1R2W.

- Due slot WIC.

- Le schede WIC non sono sostituibili a caldo, ma non si verificano danni hardware se vengono sostituite a caldo.

Supporto piattaforma

Supporto Cisco IOS

Cisco 2600, Cisco 2600XM^1

Cisco 3620.3640

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

NM-1E2W

Non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Non supportato

NM-1E1R2W

Non supportato

Cisco IOS versioni 11.1(8)AA, 11.2(4)XA, 11.2(5)P, 11.3, 11.3T, tutte 12.x

Non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Non supportato

NM-2E2W

Non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Non supportato

Tutte le versioni software Cisco IOS

Non supportato

1 Fare riferimento a NM-2W per gli slot WIC aggiuntivi sul router Cisco serie 2600.

Nota: le versioni software Cisco IOS descritte in questo documento rappresentano in genere i requisiti minimi per il supporto della piattaforma, del modulo o della funzionalità in questione. Utilizzare lo strumento Software Research per visualizzare il software suggerito da Cisco per i prodotti supportati. Lo strumento Ricerca software e altri strumenti sono disponibili nella pagina Strumenti e risorse Cisco.

Configurazione

Ogni interfaccia di Cisco serie 3600 è configurata come numero di slot/unità. Per ulteriori informazioni su come identificare i numeri di slot, fare riferimento a Panoramica dei moduli di rete Cisco. Sul modulo di rete, gli indirizzi delle interfacce sono indicati nel presente elenco:

- L'interfaccia Ethernet è interface ethernet <slot>/0.

- L'interfaccia Token Ring è l'interfaccia token <slot>/0.

- Un WIC seriale, un T1 channel service unit/data service unit (CSU/DSU) o un 56/64k CSU/DSU WIC nello slot W0 è interface serial <slot>/0.

- Un BRI-S/T WIC o BRI-U WIC nello slot W0 è interface bri <slot>/0.

- Un WIC seriale, un T1 CSU/DSU o un WIC CSU/DSU a 56/64k nello slot W1 è interface serial <slot>/0 se lo slot W0 non contiene una porta seriale (serial WIC o 56/64k CSU/DSU). Se lo slot W0 ha un WIC seriale, il WIC seriale nello slot W1 è interface serial <slot>/1.

- Un BRI-S/T WIC o BRI-U WIC nello slot W1 è interface bri <slot>/0 se lo slot W0 non contiene un BRI WIC. Se lo slot W0 dispone di un WIC BRI, il WIC BRI nello slot W1 è interface bri <slot>/1.