Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Scheda CAB-25AS-FDTE

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche e i requisiti di cablaggio per l'adattatore CAB-25AS-FDTE.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Scheda CAB-25AS-FDTE

Nella figura viene mostrata la scheda CAB-25AS-FDTE (numero parte CAB-25AS-FDTE). Questa scheda viene utilizzata nella serie Cisco 2500, inclusa la serie Access Server (da Cisco 2509 a Cisco 2512). Questo adattatore ha un connettore RJ-45 su un'estremità e un connettore DB-25 femmina sull'altra estremità.

Nella tabella seguente vengono mostrati i pin per RJ-45, M/F DTE, M/F DCE e MMOD:

Cavo

Adattatori DB-25

Pin RJ-45

Pin M/F DTE

1

4

2

20

3

2

4

7

5

7

6

3

7

6

8

5

La scheda FDTE disponibile tramite Cisco è denominata "Terminal".

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems