Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Limitazioni di velocità e distanza EIA/TIA-449

Cavo seriale CAB-449MT

Assemblaggio cavi seriali EIA/TIA-449

Piedini del cavo DTE EIA/TIA-449

Cavo seriale CAB-449FC

Piedini del cavo DCE EIA/TIA-449 (da DB-60 a DB-37)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento vengono fornite le specifiche tecniche e dei cavi per i cavi seriali EIA/TIA-449.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Limitazioni di velocità e distanza EIA/TIA-449

L'uso di driver bilanciati consente ai segnali EIA/TIA-449 di percorrere distanze maggiori rispetto allo standard EIA/TIA-232. La tabella seguente elenca la relazione standard tra la velocità in baud e la distanza massima per i segnali EIA/TIA-449. Questi limiti sono validi anche per V.35 e X.21.

Velocità dati (baud)

Distanza (piedi)

Distanza (metri)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

Attenzione: le interfacce EIA/TIA-449 e V.35 supportano velocità di trasferimento dati fino a 2,048 Mbps. Il superamento di questo limite massimo può causare la perdita di dati e non è consigliato.

Cavo seriale CAB-449MT

In questa sezione vengono illustrati l'assemblaggio del cavo e i piedini per il cavo seriale CAB-449MT.

Nota: il cavo identifica il router Cisco come dispositivo di terminale dati (DTE) o di comunicazione dati (DCE) ad altri dispositivi nella rete; per questo motivo, è importante selezionare il numero di prodotto corretto dalla tabella seguente.

Il sesso del cavo per questo prodotto (numero parte 72-0795-01) è da maschio DB-60 a maschio DB-37, modalità - DTE.

Il cavo CAB-449MT viene utilizzato con prodotti della famiglia Cisco 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore maschio DB-60 sull'estremità Cisco e un connettore maschio DB-37 sull'estremità della rete.

Assemblaggio cavi seriali EIA/TIA-449

Piedini del cavo DTE EIA/TIA-449

La tabella seguente mostra i piedini del cavo DTE EIA/TIA-449 (da DB-60 a DB-37).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

Descrizione

Direzione

25 pin

Segnale

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Gruppo di ordinamento

-

-

-

J1-51 J1-52

DCE_MODALITÀ GND

Gruppo di ordinamento

-

-

-

J1-46

Schermo_GND

Singolo

-

J2-1

Schermo GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Doppino intrecciato n. 6

—> —>

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Doppino intrecciato n. 9

<— <—

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Doppino intrecciato n. 11

<— <—

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 5

—> —>

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Doppino intrecciato n. 10

<— <—

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-44 J1-45

Circuito L/DCD_GND

Doppino intrecciato n. 12

--->-

J2-10 J2-37

LL-SC

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Doppino intrecciato n. 2

<— <—

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Doppino intrecciato n. 4

—> —>

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Doppino intrecciato n. 3

<— <—

J2-13 J2-31

R+ R-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Doppino intrecciato n. 7

—> —>

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Doppino intrecciato n. 9

-

J2-19 J2-20

SG RC

1Qualsiasi pin senza riferimenti non è collegato.

Cavo seriale CAB-449FC

In questa sezione vengono illustrati l'assemblaggio del cavo e i piedini del cavo seriale CAB-449FC.

Il sesso del cavo per questo prodotto (numero parte 72-0796-01) è da maschio DB-60 a femmina DB-37, modalità - DCE.

Questo cavo è utilizzato nei seguenti sistemi:Cisco serie 7000, Cisco serie 4000, Cisco serie 3600, Cisco serie 2500, Cisco serie 1600, Cisco access server e schede PC AccessPro. Questo cavo ha un connettore DB-60 maschio sull'estremità Cisco e un connettore DB-37 femmina sull'estremità della rete.

Piedini del cavo DCE EIA/TIA-449 (da DB-60 a DB-37)

La tabella seguente mostra i pin del cavo DCE EIA/TIA-449 (da DB-60 a DB-37).

Nota: le frecce indicano la direzione del segnale:

- —> indica DTE su DCE

- <— indica DCE to DTE

60 Pin^1

Segnale

Descrizione

Direzione

25 pin

Segnale

J1-49 J1-48

MODE_1 GND

Gruppo di ordinamento

-

-

-

J1-46

Schermo_GND

Singolo

-

J2-1

Schermo GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

Doppino intrecciato n. 11

<— <—

J2-4 J2-22

SD+ SD-

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

Doppino intrecciato n. 7

—> —>

J2-5 J2-23

ST+ ST-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

Doppino intrecciato n. 6

—> —>

J2-6 J2-24

RD+ RD-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

Doppino intrecciato n. 1

<— <—

J2-7 J2-25

RS+ RS-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

Doppino intrecciato n. 9

—> —>

J2-8 J2-26

RT+ RT-

J1-9 J1-10

RTS/CTS+ RTS/CTS-

Doppino intrecciato n. 5

—> —>

J2-9 J2-27

CS+ CS-

J1-29 J1-30

Circuito_GND NIL/LL

Doppino intrecciato n. 12

--->-

J2-10 J2-37

LL-SC

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

Doppino intrecciato n. 4

—> —>

J2-11 J2-29

DM+ DM-

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

Doppino intrecciato n. 2

<— <—

J2-12 J2-30

TR+ TR-

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

Doppino intrecciato n. 3

—> —>

J2-13 J2-31

R+ R-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

Doppino intrecciato n. 10

<— <—

J2-17 J2-35

TT+ TT-

J1-15 J1-16

Circuit_GND Circuit_GND

Doppino intrecciato n. 8

-

J2-19 J2-20

SG RC

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems