Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Che cos'è Attenuazione?

Lunghezza d'onda

Stima dell'attenuazione sul collegamento ottico

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come calcolare l'attenuazione massima per una fibra ottica. È possibile applicare questa metodologia a tutti i tipi di fibre ottiche per stimare la distanza massima utilizzata dai sistemi ottici.

Nota: eseguire sempre le misurazioni nel campo.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Che cos'è Attenuazione?

L'attenuazione è una misura della perdita di potenza del segnale o di potenza della luce che si verifica quando gli impulsi della luce si propagano attraverso una serie di fibre multimodali o monomodali. Le misurazioni sono generalmente definite in decibel o dB/km.

Lunghezza d'onda

Le lunghezze d'onda di picco più comuni sono 780 nm, 850 nm, 1310 nm, 1550 nm e 1625 nm. La regione di 850 nm, indicata come la prima finestra, è stata inizialmente utilizzata a causa del supporto per la tecnologia di rilevamento e LED originale. Oggi, la regione di 1310 nm è popolare a causa della perdita notevolmente inferiore e della dispersione inferiore.

Potete anche utilizzare la regione a 1550 nm, che può evitare la necessità di ripetitori. In generale, le prestazioni e i costi aumentano con l'aumentare della lunghezza d'onda.

Le fibre multimodali e a modalità singola utilizzano tipi o dimensioni di fibra diversi. Ad esempio, la fibra monomodale usa 9/125 um e la fibra multimodale usa 62,5/125 o 50/125. Le fibre di dimensioni diverse hanno valori di perdita ottica dB/km diversi. La perdita di fibra dipende molto dalla lunghezza d'onda operativa. Le fibre pratiche hanno la minima perdita a 1550 nm e la massima perdita a 780 nm con tutte le dimensioni di fibra fisica (ad esempio, 9/125 o 62.5/125).

Quando iniziate a calcolare le distanze massime per un qualsiasi collegamento ottico, considerate le tabelle 1 e 2:

Tabella 1 - Per lunghezza d'onda 1310nm

Attenuazione/Km (dB/Km)

Attenuazione/connettore ottico (dB)

Attenuazione/articolazione (dB)

Min

0.3

0.4

0.02

Condizioni ottimali

Average

0.38

0.6

0.1

Normale

Max

0.5

1

0.2

Situazione peggiore

Tabella 2 - Per lunghezza d'onda 1550nm

Attenuazione/Km (dB/Km)

Attenuazione/connettore ottico (dB)

Attenuazione/articolazione (dB)

Min

0.17

0.2

0.01

Condizioni ottimali

Average

0.22

0.35

0.05

Normale

Max

0.4

0.7

0.1

Situazione peggiore

Di seguito è riportato un esempio di una situazione tipica nel campo:

Stima dell'attenuazione sul collegamento ottico

È ora possibile calcolare l'attenuazione per questo collegamento. È possibile ottenere l'attenuazione totale (TA) di una sezione di cavo elementare come:

TA = n x C + c x J + L x a + M

dove:

- n - numero di connettori

- C - attenuazione per un connettore ottico (dB)

- c - numero di giunti nella sezione di cavo elementare

- J - attenuazione per un giunto (dB)

- M - Il margine del sistema (cavi patch, piegatura dei cavi, eventi di attenuazione ottica imprevedibili e così via, deve essere considerato intorno a 3 dB)

- a - attenuazione per cavo ottico (dB/Km)

- L - lunghezza totale del cavo in fibra ottica

Quando si applica questa formula all'esempio e si assumono determinati valori per le schede ottiche, si ottengono i seguenti risultati:

Per la lunghezza d'onda 1310nm: Normale

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0,6dB + 4x 0,1dB + 20,5Km x 0,38dB/Km + 3dB = 12,39dB

Per la lunghezza d'onda 1310nm: Situazione peggiore

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 1dB + 4x 0,2dB + 20,5Km x 0,5dB/Km + 3dB = 16,05dB

Per la lunghezza d'onda 1550nm: Normale

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0,35 dB + 4x 0,05 dB + 20,5 Km x 0,22 dB/Km + 3dB = 8,41 dB

Per la lunghezza d'onda 1550nm: Situazione peggiore

TA = n x C + c x J + L x a + M = 2 x 0,7dB + 4x 0,1dB + 20,5Km x 0,4dB/Km + 3dB = 13dB

Si supponga che la scheda ottica abbia le seguenti specifiche:

Tx = da - 3 dB a 0 dB a 1310 nm

Rx = da -20 dB a -27 dB a 1310 nm

In questo caso, l'alimentazione è compresa tra 27 dB e 17 dB.

Se si considera la scheda peggiore, con un budget energetico di 17 db a 1310 nm e la situazione peggiore per il collegamento ottico di 16,05 dB a 1310 nm, è possibile prevedere che il collegamento ottico funzionerà senza alcun problema. Per essere certi di questo, dovete misurare il collegamento.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems