Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Premesse

In che modo è utile l'accesso su più siti

Altri vantaggi

Topologie supportate

Topologia

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare e verificare Ethernet VPN/Virtual Extensible LAN Multisite Environment con gli switch Cisco Nexus serie 9000.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- VPN Layer 3 Multiprotocol Label Switching (MPLS)

- Multiprotocollo - Border Gateway Protocol (MP-BGP)

- VPN Ethernet (EVPN)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

foglia1#

N5K-C5672UP-16G-SUP

sistema: versione 7.3(0)N1(1)

foglia2#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versione 9.2(3)

dorso1#

N9K-C9396PX

NXOS: versione 9.2(3)

dorso2#

N9K-C9396PX

NXOS: versione 9.2(3)

MultisitoBG1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versione 9.2(3)

MultisitoBG2#

N9K-C93108TC-FX

NXOS: versione 9.3(1)

multisitespine2#

N9K-C9372TX-E

NXOS: versione 9.2(3)

Multistespine1#

N9K-C92160YC-X

NXOS: versione 9.2(3)

FogliaMultiplo1#

N9K-C93108TC-EX

NXOS: versione 7.0(3)I7(5)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Requisiti minimi di software e hardware EVPN Multi-Site border gateway.

Articolo

Requisito

Hardware Cisco Nexus

● Cisco Nexus 9300 piattaforma EX

● Cisco Nexus 9300 piattaforma FX

● Cisco Nexus 9332C piattaforma

● Piattaforma Cisco Nexus 9364C

● Piattaforma Cisco Nexus 9500 con scheda di linea X9700-EX

● Piattaforma Cisco Nexus 9500 con scheda di linea X9700-FX

Software Cisco NX-OS

Software Cisco NX-OS versione 7.0(3)I7(1) o successive

I requisiti hardware e software per i nodi interni del sito VXLAN (Virtual Extensible LAN) BGP EVPN rimangono gli stessi di quelli senza EVPN Multi-Site BGW

Premesse

Il centro dati è un pool di risorse che contiene la potenza di elaborazione, lo storage e le applicazioni necessarie per supportare qualsiasi ambiente aziendale. È fondamentale pianificare correttamente la progettazione dell'infrastruttura del centro dati. Ora scopri quali sono i requisiti critici e come vengono risolti. Le moderne installazioni di infrastrutture IT e centri dati richiedono disponibilità elevata, scalabilità a velocità più elevate, prestazioni elevate e operatività costante.

Alcuni requisiti vitali esplorati nello spazio di progettazione/architettura DC:

- Densità porta, è migliorata da FEX.

- La capacità di elaborazione è migliorata dalla virtualizzazione hardware (UCS).

- La larghezza di banda uplink del layer di accesso è stata migliorata da FI, Port-Channel.

- Ridondanza a livello di chassis migliorata da vPC.

- Il fabric SDN è stato migliorato da ACI, automatizzando la sovrapposizione e la sovrapposizione in un fabric.

- DCNM migliora l'installazione rapida e il supporto di nuovi servizi.

- I requisiti di larghezza di banda per le applicazioni a lungo raggio sono migliorati dal servizio di fibra scura o lunghezza d'onda.

- In tutti i casi in cui la ridondanza geografica e la scalabilità sono attributi chiave per il throbbing/scaling out dell'ambiente del centro dati, Multi-Site VxLAN/EVPN ci aiuta ad avere soluzioni DCI migliori.

In che modo è utile l'accesso su più siti

La connettività esterna include la connessione del centro dati al resto della rete: a Internet, alla WAN o al campus. Tutte le opzioni fornite per la connettività esterna sono compatibili con più tenant e si concentrano sul trasporto di layer 3 verso i domini di rete esterni.

- EVPN è una soluzione VPN all-in-one di nuova generazione.

- Non solo funziona con molte altre tecnologie VPN, ma è anche migliore.

- Integrazione con le reti legacy.

- Annuncio/estensione selettiva:

- Estendere le uniche VLAN/subnet specifiche di L2 che possono essere estese utilizzando route di tipo 2.

- Estendi gli unici domini L3 - È possibile estendere domini L3 specifici utilizzando route di tipo 5.

- Rilevamento automatico del gruppo di ridondanza utilizzando route di tipo 4.

- Aliasing, Ritiro di massa di indirizzi, Indicazione SH/AA MH utilizzando le rotte di tipo 1.

- Rilevamento automatico degli endpoint del tunnel multicast e del tipo di tunnel MCAST che utilizzano route di tipo 3.

Altri vantaggi

· Bilanciamento del carico di lavoro tra data center e cloud.

· Risposta proattiva alle interruzioni: riduce i rischi di disastri in avvicinamento, quali uragani, inondazioni e così via.

· Manutenzione e migrazioni dei data center: eventi pianificati pianificati per un determinato periodo di tempo, integrazione con reti legacy.

· Backup e disaster recovery aaS.

Topologie supportate

- Modello da BGW a Cloud

- BGW tra i modelli Spine e Super-Spine

- BGW sul modello Spine

- Modello back-to-back BGW

Topologia

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi di EVPN/VxLAN in ambienti multisito

Informazioni correlate

- White paper sulla progettazione e l'installazione di VXLAN EVPN in più siti

- Configurazione di VXLAN VPN Multi-Site