Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Attività da eseguire

Configurazione

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Il provider di servizi Internet (ISP) ha assegnato una connessione con bridging.

Suggerimento: Se non si ha familiarità con la configurazione dei dispositivi Cisco e si desidera seguire una configurazione dettagliata, consultare il documento sulla configurazione dettagliata della RFC 1483 Pure Bridging.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Attività da eseguire

- Configurare manualmente i client PC con le informazioni fornite dall'ISP.

- indirizzi IP e subnet mask.

- Gateway predefinito.

- Indirizzi IP DNS (Domain Name Server).

- Configurare no ip routing e bridge 1 protocol ieee sul router Cisco Digital Subscriber Line (DSL).

- Configurare l'interfaccia ATM (Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)) con un circuito virtuale permanente ATM (PVC) e un incapsulamento.

- Configurare il bridge-group 1 sulle interfacce ATM ed Ethernet.

Nota: quando il router DSL Cisco è in modalità bridge, le configurazioni dei server Network Address Translation (NAT) e Dynamic Host Control Protocol (DHCP) non sono supportate.

Configurazione

Suggerimento: Se non si ha familiarità con la configurazione dei dispositivi Cisco e si desidera seguire una configurazione dettagliata, consultare il documento sulla configurazione dettagliata della RFC 1483 Pure Bridging.

Router Cisco DSL con RFC 1483 Pure Bridging

!--- Comments contain explanations and additional information.

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

no ip routing

!

interface ethernet0

no shut

no ip directed-broadcast

bridge-group 1

!

interface atm0

no shut

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc <vpi/vci>

encapsulation aal5snap

!--- Common PVC values supported by ISPs are 0/35 or 8/35. !--- Confirm your PVC values with your ISP.

!

bridge-group 1

!

bridge 1 protocol ieee

!

end

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Se il servizio ADSL non funziona correttamente, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi relativi al bridging puro RFC1483.

Informazioni correlate

- Guida alla configurazione e risoluzione dei problemi del router Cisco DSL - Implementazioni del bridging RFC1483

- Guida alla configurazione e alla risoluzione dei problemi del router Cisco DSL

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems