Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Procedura

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come ottenere l'utilizzo del backplane degli switch Cisco Catalyst con l'utilizzo del protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni riportate in questo documento sono valide per gli switch Catalyst che eseguono Catalyst OS (CatOS) e Cisco Catalyst serie 6500/6000 con software Cisco IOS®.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Procedura

Per gli switch Cisco tradizionali con un solo backplane, ad esempio Catalyst serie 5000, il traffico sysTraffic di CISCO-STACK-MIB fornisce l'utilizzo del backplane del sistema. La misura sysTraffic equivale all'incirca al metro con lo stesso nome sulla scheda Supervisor Engine.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.8

sysTraffic OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

SYNTAX Integer (0..100)

MAX-ACCESS read-only

STATUS Current

DESCRIPTION "Traffic meter value, i.e. the percentage of bandwidth utilization

for the previous polling interval."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 8 }

Per gli switch che contengono più backplane, ad esempio Catalyst 5500, utilizzare la tabella sysTrafficMeter di CISCO-STACK-MIB.

.1.3.6.1.4.1.9.5.1.1.32

sysTrafficMeterTable OBJECT-TYPE

-- FROM CISCO-STACK-MIB

DESCRIPTION "The system traffic meter table. This table lists the traffic meters

available in the system."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

workgroup(5) ciscoStackMIB(1) systemGrp(1) 32 }

Altri switch Catalyst con software Cisco IOS si basano su un'architettura diversa. Pertanto, non è possibile ottenere l'utilizzo del backplane per tali elementi. Con questi dispositivi è possibile determinare le prestazioni dello switch in base all'utilizzo della CPU e della larghezza di banda delle interfacce. Per ulteriori informazioni, vedere Come calcolare l'utilizzo della larghezza di banda utilizzando il protocollo SNMP e Come raccogliere l'utilizzo della CPU sui dispositivi Cisco IOS utilizzando il protocollo SNMP.

Informazioni correlate

- Come calcolare l'utilizzo della larghezza di banda utilizzando SNMP

- Come raccogliere l'utilizzo della CPU sui dispositivi Cisco IOS con SNMP

- Risorse di supporto per Simple Network Management Protocol

- Note tecniche per la progettazione di servizi applicativi IP

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems