Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Nozioni di base

Incapsulamento 802.1Q/ISL e supporto DTP

Collegamento di un'interfaccia di layer 3 a una porta di switching di layer 2

Modalità Trunking Consigliata Tra Switch Catalyst

Requisiti di sistema per tipo di switch

Switch Catalyst serie 6500/6000 (CatOS)

Switch Catalyst serie 6500/6000 (software Cisco IOS)

Switch Catalyst serie 5500/5000

Switch Catalyst serie 4500/4000 (CatOS)

Switch Catalyst serie 4500/4006 (software Cisco IOS)

Switch Catalyst serie 3750

Switch Catalyst serie 3560

Switch Catalyst serie 3550

Switch Catalyst serie 2970

Switch Catalyst serie 2950/2955

Switch Catalyst serie 2940

Catalyst serie 2900 XL/3500XL Switch

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

Switch Catalyst serie 3000

Switch Catalyst serie 1900/2820

Catalyst serie 8500 Switch Router

Informazioni correlate

Introduzione

Ogni sezione di questo documento contiene i requisiti di sistema per implementare il trunking sugli switch Catalyst serie 1000.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Le funzionalità di trunking sono dipendenti dall'hardware. Per informazioni specifiche sulla piattaforma, vedere la sezione Requisiti di sistema per tipo di switch.

- Per gli switch Cisco Catalyst con software Catalyst OS (CatOS), è possibile usare il comando show port capabilities per determinare gli incapsulamenti trunking supportati. Il comando è supportato su tutte le versioni del software CatOS sugli switch Catalyst serie 4500/4000 e Catalyst serie 6500/6000. Gli switch Catalyst 5500/5000 hanno introdotto il supporto del comando nel software CatOS versione 4.1.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Nozioni di base

Un trunk è un collegamento point-to-point tra una o più porte dello switch Ethernet e un altro dispositivo di rete, ad esempio un router o uno switch. I trunk trasportano il traffico di più VLAN su un singolo collegamento e consentono di estendere le VLAN sull'intera rete.

Sono disponibili due incapsulamenti trunking, che dipendono dall'hardware:

- ISL (Inter-Switch Link Protocol) - ISL è un incapsulamento trunking proprietario di Cisco. Per ulteriori informazioni sull'ISL, fare riferimento a InterSwitch Link e formato frame IEEE 802.1Q.

- IEEE 802.1Q—802.1Q è un incapsulamento trunking standard. Per ulteriori informazioni sullo switch 802.1Q, fare riferimento a Trunking tra gli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con incapsulamento 802.1Q con software di sistema Cisco CatOS.

Il protocollo DTP (Dynamic Trunking Protocol) gestisce la negoziazione del trunk. DTP supporta la negoziazione automatica di trunk ISL e 802.1Q. alcuni switch Catalyst non supportano la negoziazione trunk tramite DTP. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Incapsulamento 802.1Q/ISL e supporto DTP.

Incapsulamento 802.1Q/ISL e supporto DTP

Nella tabella viene mostrato quali switch Catalyst supportano 802.1Q e l'incapsulamento ISL e il DTP.

Nota:

- Anche se si specifica il supporto per l'incapsulamento 802.1Q o ISL, possono esistere eccezioni per alcuni moduli di switching per piattaforma. Per informazioni sulle eccezioni, vedere la sezione Requisiti di sistema per tipo di switch.

- I router Cisco e alcuni switch Catalyst non supportano la negoziazione trunk tramite DTP. Utilizzare la parola chiave nonegootiate sul dispositivo compatibile con DTP se si desidera stabilire un trunk tra uno switch che supporta DTP e uno che non supporta DTP. L'uso di questa parola chiave rende la porta un trunk, ma non genera frame DTP.

Piattaforma

802.1Q

ISL

DTP

Catalyst 6500/6000 (CatOS)

Sì

Sì

Sì

Catalyst 6500/6000 (software Cisco IOS®)

Sì

Sì

Sì

Catalyst 5500/5000

Sì

Sì

Sì

Catalyst 4500/4000 (CatOS), con 2948G/2980G/4912G

Sì

No

Sì

Catalyst 4500/4006 (software Cisco IOS)

Sì

Sì

Sì

Catalyst 3750

Sì

Sì

Sì

Catalyst 3560/3550

Sì

Sì

Sì

Catalyst 2970

Sì

Sì

Sì

Catalyst 2950/2955

Sì

No

Sì

Catalyst 2940

Sì

No

Sì

Catalyst 2900XL/3500XL

Sì

Sì

No

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G

Sì

Sì

No

Catalyst 3000

No

Sì

Sì

Catalyst 1900/2800

No

Sì

Sì

Catalyst 8500

Sì

Sì

No

Collegamento di un'interfaccia di layer 3 a una porta di switching di layer 2

Uno switch port di layer 2 è in genere collegato a un'interfaccia di layer 3 tramite un collegamento trunk per eseguire il routing tra VLAN (router su uno scenario con stick). In questo caso, l'interfaccia di layer 3 deve supportare le sottointerfacce e il tipo di incapsulamento trunking. Gli indirizzi IP e le informazioni VLAN sono configurati sulle sottointerfacce. Per ciascuna VLAN consentita sulla porta dello switch di layer 2, è necessaria una sottointerfaccia corrispondente. Se non esiste un'interfaccia secondaria equivalente, i frame vengono scartati e il dispositivo incrementa i contatori WRONGEncapFrames o WrongEncap.

Lo switchport di layer 2 può anche essere collegato a un'interfaccia di layer 3 utilizzando un collegamento di accesso, in cui il trunking non deve essere abilitato sulla porta dello switch di layer 2 e, sul lato remoto, può essere qualsiasi interfaccia di layer 3.

Modalità Trunking Consigliata Tra Switch Catalyst

Nella tabella vengono visualizzate le modalità di trunking consigliate tra gli switch Catalyst:

Modalità Di Trunking Consigliate Tra Piattaforme Catalyst

Switch Catalyst adiacente (connessione allo switch)

6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (CatOS)

6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (software Cisco IOS)

3750, 3560, 3550, 2955, 2950

3000

2900XL, 3500XL

1900, 2820

2948G-L3, 4908G-L3, 4840G

8500

Switch Catalyst locale (punto di riferimento)

Catalyst 6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (CatOS)

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: Adiacente desiderato: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: trunk*

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

Catalyst 6500/6000, 4500/4000, 5500/5000 (software Cisco IOS)

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Adiacente desiderato dinamico: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato dinamico: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: trunk*

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

Catalyst 3750, 3560, 3550, 2955, 2950

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Adiacente desiderato dinamico: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato dinamico: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: trunk*

Locale: Adiacente desiderato dinamico: desirable

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

Locale: Router adiacente non negoziato: Vedere la nota**

2500XL, 3500XL

Locale: trunk* router adiacente: nonegotiate

Locale: trunk* router adiacente: nonegotiate

Locale: trunk* router adiacente: nonegotiate

Locale: router adiacente trunk: nonegotiate

Locale: trunk* router adiacente: trunk*

Locale: trunk* router adiacente: nonegotiate

Locale: trunk* router adiacente: Vedere la nota**

Locale: trunk* router adiacente: Vedere la nota**

3000

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: Adiacente desiderato: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato: dinamico desiderabile

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: sul router adiacente: trunk*

Locale: Adiacente desiderato: desirable

Locale: sul router adiacente: Vedere la nota**

Locale: sul router adiacente: Vedere la nota**

1900, 2820

Locale: router adiacente desiderato trunk: desirable

Locale: router adiacente desiderato trunk: dinamico desiderabile

Locale: router adiacente desiderato trunk: dinamico desiderabile

Locale: router adiacente desiderato trunk: dinamico desiderabile

Locale: trunk non negoziato adiacente: trunk*

Locale: router adiacente desiderato trunk: desirable

Locale: router adiacente non negoziato trunk: Vedere la nota**

Locale: router adiacente non negoziato trunk: Vedere la nota**

* Gli switch Catalyst 2900XL/3500XL dispongono di una sola modalità trunking, che non supporta DTP. Usare il comando switchport mode trunk per configurare il trunking.

** Catalyst 2948G-L3, 4908G-L3, 4840G e 8500 sono switch di layer 3 (L3) e non dispongono di una modalità trunking. La configurazione di questi switch è simile alla connessione di un router a uno switch e alla configurazione del router per il trunking.

Requisiti di sistema per tipo di switch

Switch Catalyst serie 6500/6000 (CatOS)

In questa sezione si fa riferimento agli switch Catalyst 6500/6000 con Supervisor Engine I, II o 720 con CatOS.

- Tutte le porte Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL, ad eccezione del modulo di switching Ethernet da 10 Gigabit. Il modulo di switching Ethernet da 10 Gigabit non supporta ISL.

- Per determinare i tipi di incapsulamento supportati da ciascun modulo, usare il comando show port capabilities.

- Usare il comando show trunk per visualizzare le informazioni di trunking dello switch.

Nota: se si immette il comando show trunk senza specificare un modulo o un numero di porta, vengono visualizzate solo le porte che eseguono il trunking attivo.

- Nell'output del comando show trunk detail, il campo Peer-Port visualizza il modulo e il numero di porta della connessione peer, oppure valori multipli o sconosciuti. Se si è connessi a un supporto condiviso, viene visualizzato Multiplo e Sconosciuto se il DTP non viene eseguito dall'altro lato.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 6500 o Catalyst serie 6000.

Switch Catalyst serie 6500/6000 (software Cisco IOS)

In questa sezione si fa riferimento agli switch Catalyst 6500/6000 con Supervisor Engine I, II o 720 con software Cisco IOS.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q.

- I moduli 10-Gigabit Ethernet e alcuni altri moduli di switching non supportano l'incapsulamento ISL. Per determinare i tipi di incapsulamento supportati da ciascun modulo, usare il comando show interfaces capabilities, supportato nel software Cisco IOS versione 12.1(11a)E e successive.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 6500 o Catalyst serie 6000.

Switch Catalyst serie 5500/5000

In questa sezione si fa riferimento a tutti gli switch Catalyst serie 5500/5000, che includono gli switch a configurazione fissa 2901, 2902, 2926F, 2926T, 2926GS e 2929GL.

- Il software 4.1 e versioni successive supportano l'incapsulamento 802.1Q.

- Le funzionalità di trunking sono dipendenti dall'hardware. Per stabilire se un modulo specifico supporta il trunking su uno switch Catalyst serie 5500/5000 e per determinare gli incapsulamenti trunking supportati, usare il comando show port capabilities.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 5500 o Catalyst serie 5000.

Switch Catalyst serie 4500/4000 (CatOS)

La sezione si riferisce agli switch Catalyst 4003, 4006 e 4500 con Supervisor Engine I (WS-X4012), Supervisor Engine II (WS-X4013) o WS-C2948G, WS-C2980G e WS-C4912G a configurazione fissa con CatOS.

- Tutte le porte Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q.

- L'incapsulamento ISL non è supportato.

- Per determinare i tipi di incapsulamento supportati da ciascun modulo, usare il comando show port capabilities.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 4000/4500.

Switch Catalyst serie 4500/4006 (software Cisco IOS)

In questa sezione vengono illustrati gli switch Catalyst 4006 o Catalyst 4503, 4506 e 4507R con Supervisor Engine II-Plus (WS-X4013+), Supervisor Engine III (WS-X4014) o Supervisor Engine IV (WS-X4515) con software Cisco IOS.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL, ad eccezione delle porte Gigabit bloccanti sui moduli WS-X4418-GB e WS-X4412-2GB-T. Queste porte Gigabit bloccanti non supportano ISL.

Nota: le porte da 3 a 18 bloccano le porte Gigabit sul modulo WS-X4418-GB. Le porte da 1 a 12 bloccano le porte Gigabit sul modulo WS-X4412-2GB-T.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 4000/4500.

Switch Catalyst serie 3750

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 3750.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 3750.

Switch Catalyst serie 3560

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 3560.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 3560.

Switch Catalyst serie 3550

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 3550.

- Tutte le porte Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 3550.

Switch Catalyst serie 2970

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 2970.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 2970.

Switch Catalyst serie 2950/2955

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 2950 e 2955.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano 802.1Q.

- L'incapsulamento ISL non è supportato.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 2950.

Switch Catalyst serie 2940

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst serie 2940.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q.

- L'incapsulamento ISL non è supportato.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 2940.

Catalyst serie 2900 XL/3500XL Switch

Per ulteriori informazioni su questi switch, consultare l'elenco delle pagine di supporto.

- Requisiti software minimi per il trunking ISL - Software Cisco IOS versione 11.2(8)SA4 (Enterprise Edition)

- Requisito software minimo per trunking 802.1Q: software Cisco IOS versione 11.2(8)SA5 (Enterprise Edition)

- Le funzionalità standard ed Enterprise Edition sono disponibili in una versione del software Cisco IOS versione 12.0(5)XU e successive.

- Quando si utilizza Customer Premises Equipment (CPE) con lo switch LRE (Long Reach Ethernet) XL 2900, è supportato solo lo switch 802.1Q.

- Gli switch Catalyst serie 2900XL da 4 MB non supportano il trunking.

- WS-C2908-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2916M-XL

Nota: se il software Cisco IOS® versione 11.2(8)SA5 Enterprise o successive, è possibile usare un modulo che supporta il trunking nello switch WS-C2916M-XL.

- I moduli Catalyst serie 2900XL che non supportano il trunking sono:

- WS-X2914-XL

- WS-X2922-XL

- Per determinare i moduli/hardware che supportano il trunking con il software Cisco IOS con versioni precedenti al software Cisco IOS versione 12.0(5)XU, fare riferimento a questi collegamenti:

- Software Cisco IOS release 12.0(5)XP-EN Hardware e software di supporto

- Software Cisco IOS release 11.2(8)SA6-EN Hardware e software di supporto

- Software Cisco IOS release 11.2(8)SA5-EN Software e hardware supportati

- Software Cisco IOS release 11.2(8)SA4-EN Software e hardware Cisco IOS supportati

- Il DTP non è supportato.

Catalyst 2948G-L3/4908G-L3/4840G Switch

In questa sezione vengono illustrati gli switch Catalyst 2948G-L3, 4840G e 4908G-L3.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano 802.1Q e ISL.

- Il DTP non è supportato.

Nota: questi switch supportano solo trunk di layer 3. È necessario configurare le sottointerfacce nel modo in cui vengono configurate su un router con supporto per il trunking.

Per ulteriori informazioni sulle modalità trunk ISL/802.1Q, le linee guida e le restrizioni alla configurazione, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie G-L3.

Switch Catalyst serie 3000

In questa sezione vengono illustrati gli switch Catalyst 3016B, 3100 e 3200.

- L'incapsulamento ISL è supportato solo sul modulo WS-X3009 a due porte 100BASE-FX e sul modulo WS-X3010 a due porte 100BASE-TX.

- L'incapsulamento 802.1Q non è supportato.

- Il supporto per DTP è disponibile solo in ISL.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida della configurazione ISL, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per gli switch Catalyst serie 3000.

Switch Catalyst serie 1900/2820

In questa sezione vengono illustrati gli switch Catalyst 1900 e Catalyst 2820.

- Tutte le porte Ethernet supportano l'incapsulamento ISL. Il software Enterprise Edition è necessario.

- 802.1Q non è supportato.

- Il supporto per DTP è disponibile solo in ISL.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida e le restrizioni alla configurazione ISL, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare le pagine di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM sugli switch Catalyst serie 1900 o sugli switch Catalyst serie 2800.

Catalyst serie 8500 Switch Router

In questa sezione vengono illustrati tutti gli switch Catalyst 8510 campus switch router (CSR)/multiservice ATM switch router (MSR) e 8540 CSR/MSR.

- Tutte le interfacce Ethernet supportano l'incapsulamento 802.1Q e ISL.

- Il DTP non è supportato.

Nota: questi switch supportano solo trunk di layer 3. È necessario configurare le sottointerfacce nel modo in cui vengono configurate su un router con supporto per il trunking.

Per ulteriori informazioni sulle linee guida e le restrizioni alla configurazione ISL/802.1Q, gli esempi di configurazione e le procedure di risoluzione dei problemi, consultare la pagina di supporto degli switch Catalyst LAN e ATM per i router degli switch del campus Catalyst serie 8500.

Informazioni correlate

- Pagina di supporto tecnico per i protocolli di trunking VLAN

- Requisiti di sistema per implementare EtherChannel sugli switch Catalyst

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems