Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Monitoraggio dell'utilizzo del canale E1/T1 tramite SNMP

Informazioni correlate

Introduzione

Una tipica attività di monitoraggio per un server di accesso E1/T1 consiste nel monitorare l'utilizzo di E1/T1 come numero di canali DS0 attivi in uso per dispositivo o per canale DS1 specifico sul dispositivo. Questo documento descrive come ottenere queste informazioni tramite SNMP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware. Nel test è stato usato AS5350 con software Cisco IOS® versione 12.2(15)T1.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Monitoraggio dell'utilizzo del canale E1/T1 tramite SNMP

CISCO-POP-MGMT-MIB fornisce questi oggetti sui canali DS0 usati su un dispositivo che può essere monitorato tramite SNMP:

- cpmActiveDS0s - Numero di DS0s attualmente in uso.

- cpmDS1ActiveDS0s - Numero di DS0s attualmente in uso per un particolare DS1.

- cpmActiveDS0sHighWaterMark - Limite massimo per il numero di DS0s attivi contemporaneamente.

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark - Limite massimo per il numero di DS0s attivi contemporaneamente su un particolare DS1.

Questi due oggetti:

- cpmDS1ActiveDS0s

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark

sono indicizzati con questa coppia:

- cpmDS1IndiceSlotUtilizzo

- cpmDS1UsagePortIndex

Questo output mostra un esempio dei dati che illustrano questo, con un canale DS0 attivo sulla prima porta DS1 nel settimo slot:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmActiveDS0s.0 = Gauge32: 1

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmDS1ActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.0 = Gauge32: 1

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.1 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.2 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.3 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.4 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.5 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.6 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.7 = Gauge32: 0

Per individuare i modelli di router e le versioni software Cisco IOS che supportano questo MIB, utilizzare Cisco IOS MIB Tools. Al momento della stesura di questo documento, CISCO-POP-MGMT-MIB viene utilizzato principalmente sui server di accesso serie AS5xxx e sui router di accesso 36xx e 37xx.

Nota: nelle serie 36xx e 37xx, CISCO-POP-MGMT-MIB è supportato solo con i moduli Digital Modem Network installati, altrimenti il MIB è vuoto.

Se il router non supporta CISCO-POP-MGMT-MIB, è possibile ottenere lo stato operativo di tutti i singoli canali B utilizzando isdnBearerOperStatus da ISDN-MIB (indicizzato con ifIndex) e contare tutti i canali con stato active (4), per ottenere il numero di canali attualmente in uso. È tuttavia necessario creare script.

Questo output mostra un esempio di dati che illustrano questo, con un canale DS0 attivo sulla porta E1:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 isdnBearerOperStatus

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.263 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.264 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.265 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.266 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.267 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.268 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.269 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.270 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.271 = INTEGER: active(4)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.272 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.273 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.274 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.275 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.276 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.277 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.278 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.279 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.280 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.281 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.282 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.283 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.284 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.285 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.286 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.287 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.288 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.289 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.290 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.291 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.292 = INTEGER: idle(1)

Informazioni correlate

- SNMP: Domande frequenti sui MIB

- Strumenti MIB Cisco IOS

- Supporto tecnico – Cisco Systems