Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Esempio

Informazioni correlate

Introduzione

I bit di valori numerici Cisco possono essere sottoposti a polling e soglie tramite NetView o HPOV. La documentazione online di NetView e HPOV, i materiali per la formazione e i manuali spiegano in dettaglio questo processo. Questo documento offre un esempio di come è possibile generare un evento per andare all'area degli eventi NetView/HPOV quando "ifInOctets" su Digdug (il router nell'esempio) supera 17000000.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Esempio

Attenersi alla seguente procedura:

1. Per accedere all'area Raccolta dati e soglie, immettere xnmcollect dalla riga di comando, Options (HPOV), Data Collection and Thresholds o Tools (NetView), quindi Data Collection and Thresholds.

Verrà visualizzata la finestra Raccolta dati MIB.

2. Fare clic sul pulsante Aggiungi nella schermata centrale destra. In HPOV 4.x, si tratta di Modifica/Aggiungi/Mib oggetti dall'elenco a discesa superiore.

Viene visualizzata la finestra Raccolta dati Mib/Selezione oggetto Mib.

3. Fare clic su management e scorrere la struttura fino a mib-2, interfaces, ifTable, ifEntry, ifInOctets. Dopo avere evidenziato questa opzione, fare clic su Descrivi per confermare che si tratta dell'operazione desiderata. Selezionare quindi chiudi e OK.

Nota: se ciò causa un errore in quanto fa parte di una raccolta predefinita, è possibile scegliere qualcos'altro.

Viene visualizzata la finestra Mib Data Collection/Add Collection.

4. Immettere il router di origine per la raccolta (in questo esempio, Digdug) e fare clic su Add.

Nell'area Modalità di raccolta sono disponibili quattro opzioni:

- Non memorizzare, controlla soglie

- Archivio, senza soglia

- Archivio, Controlla soglia

- Escludi raccolta

5. Scegliere Non memorizzare, Controlla soglia e specificare l'intervallo di polling. Scegliere 1h (orario); il numero di registrazione predefinito è 58720263.

6. Immettere il valore 17000000 per la soglia.

Il valore di riarmo indica che, dopo che la trap è stata generata quando viene superato il valore di soglia, non verrà generata di nuovo fino a quando non viene raggiunto il valore di riarmo. Pertanto, si immette 16000000, quindi quando si supera 17000000 non vengono più eseguite registrazioni fino a raggiungere 16000000.

7. Nelle istanze, scegliere Da elenco, quindi compilare 1 (ad esempio ifIndex 1, l'Ethernet).

8. Fare clic su OK.

Quando si torna alla finestra Raccolta dati MIB, nell'area superiore viene visualizzato quanto segue:

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

Quando si supera il valore 1700000 ifInOctets, nella finestra degli eventi NetView/HPOV viene visualizzato un evento:

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

Informazioni correlate

- Risorse di supporto per la gestione della rete

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems