Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per un tunnel seriale (STUN) nei router Cisco. Nel router centrale, un'interfaccia seriale è collegata a un processore front-end (FEP); e, sull'estremità remota, un router Cisco con due interfacce seriali è collegato a due controller diversi.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata l'impostazione di rete mostrata nel diagramma:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Router A

- Router B

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Nota: sebbene non mostrata sopra, si presume che il routing IP sia configurato e funzioni correttamente.

Il diagramma e le configurazioni sopra riportati non mostrano alcuna fonte di clock. È necessario specificarne uno, altrimenti le interfacce seriali non vengono visualizzate. Sono disponibili diverse opzioni. Il più comune è usare un cavo DCE sul lato del router e aggiungere questo comando sotto l'interfaccia seriale:

clockrate {300-4000000}

L'altra estremità della connessione utilizza quindi un cavo DTE.

Un'altra opzione consiste nell'utilizzare un eliminatore di modem che fornisce l'orologio e quindi utilizzare cavi DTE su entrambe le estremità della connessione. Questo metodo funziona per le connessioni router-router, router-host e router-controller. La codifica Nonreturn to zero (NRZ) o Non return to Zero Invertted (NRZI) sulle interfacce STUN deve corrispondere alla codifica del dispositivo terminale; per impostazione predefinita, il router è NRZ.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto tecnico – Cisco Systems