Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

La funzionalità BSTUN (Bisync Serial Tunnel) supporta i dispositivi che utilizzano il protocollo datalink di Bisync. Questo protocollo consente alle aziende di trasportare il traffico Bisync sulla stessa rete che supporta la SNA (Systems Network Architecture) e il traffico multiprotocollo, eliminando la necessità di strutture Bisync separate. Con Frame Relay è possibile utilizzare la funzionalità di riconoscimento locale per fornire la terminazione locale della sessione sul peer BSTUN.

Nell'esempio, un BSTUN Point-to-Point è configurato con Conferma locale su Frame Relay. Gli stati pertinenti nell'output del comando show bstun sono stati evidenziati in questo documento.

Nota: sebbene i comandi debug bstun packet/event e debug bsc packet/event non debbano causare un utilizzo eccessivo della CPU, il comando logging buffered viene utilizzato per copiare l'output nel file di log.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il software Cisco IOS® versione 12.1(5).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Blutch

Building configuration

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Blutch

!

!

bstun peer-name 100.1.1.1

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 100.1.1.1 255.0.0.0

!

interface Serial0/0

ip address 10.1.1.1 255.0.0.0

encapsulation frame-relay

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 16

frame-relay lmi-type ansi

!

interface Serial1/0

no ip address

ip directed-broadcast

encapsulation bstun

no ip mroute-cache

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc secondary

bstun route all tcp 200.2.2.2

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 100.0.0.0

!

end

Newbury

Building configuration...

version 12.1

!

service timestamps debug datetime msec

!

hostname Newbury

!

bstun peer-name 200.2.2.2

bstun protocol-group 72 bsc-local-ack

!

!

interface Loopback0

ip address 200.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial0

no ip address

encapsulation bstun

load-interval 30

no keepalive

full-duplex

clockrate 9600

bstun group 72

bsc primary

bstun route all tcp 100.1.1.1

!

interface Serial1

ip address 10.1.1.2 255.0.0.0

encapsulation frame-relay IETF

no ip mroute-cache

frame-relay interface-dlci 17

frame-relay lmi-type ansi

!

!

router rip

network 10.0.0.0

network 200.2.2.0

!

end

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- mostra bstun

- mostra bsc

Blutch #show bsc

BSC local-ack on Serial1/0:

secondary state is CU_Idle.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Initializing.

Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Rx Counts: 3 frames(total). 0 frames(data). 15 bytes.

Total Tx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Rx Counts: 19 frames(total). 0 frames(data). 59 bytes.

Blutch #show bstun

This peer: 100.1.1.1

*Serial1/0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       200.2.2.2                 open         1       3        0

Newbury #show bsc

BSC local-ack on Serial0:

primary state is TCU_Polled.

Control units on this interface:

Poll address: 40. Select address: 60 *CURRENT-CU*

State is Inactive.

Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Total Tx Counts: 126 frames(total). 0 frames(data). 378 bytes.

Total Rx Counts: 0 frames(total). 0 frames(data). 0 bytes.

Newbury #show bstun

This peer: 200.2.2.2

*Serial0  (group 72 [bsc-local-ack])

route transport address         dlci lsap state      rx_pkts tx_pkts   drops

all   TCP       100.1.1.1                 open          3       2        0

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

- debug bstun packet/event

- pacchetto/evento debug bsc

Nota: quando si interpreta l'output del comando debug:

- SDI (Serial Data Incoming) - Pacchetti ricevuti dall'interfaccia SDLC (Synchronous Data Link Control)/

- NDI: (Network Data Incoming) - Pacchetti decapsulati dalla WAN.

blutch#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

blutch#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

blutch#

Aug 26 11:29:04.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40520040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D20037

Aug 26 11:29:04.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40530040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D30037

Aug 26 11:29:04.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40540040407F7F2D

Aug 26 11:29:04.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D40037

Aug 26 11:29:05.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40550040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D50037

Aug 26 11:29:05.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40560040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D60037

Aug 26 11:29:05.534: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40570040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.570: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D70037

Aug 26 11:29:05.734: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40580040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.770: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D80037

Aug 26 11:29:05.934: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40590040407F7F2D

Aug 26 11:29:05.970: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40D90037

Aug 26 11:29:06.134: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405A0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.170: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DA0037

Aug 26 11:29:06.334: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 405B0040407F7F2D

Aug 26 11:29:06.370: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40DB0037

newbury#debug bstun event

BSTUN event debugging is on

newbury#debug bstun packet

BSTUN packet debugging is on

newbury#

Aug 26 11:26:24.968: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40780040407F7F2D

Aug 26 11:26:24.992: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F80037

Aug 26 11:26:25.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40790040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40F90037

Aug 26 11:26:25.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407A0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FA0037

Aug 26 11:26:25.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407B0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FB0037

Aug 26 11:26:25.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407C0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FC0037

Aug 26 11:26:25.948: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407D0040407F7F2D

Aug 26 11:26:25.972: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FD0037

Aug 26 11:26:26.148: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407E0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.172: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FE0037

Aug 26 11:26:26.348: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 407F0040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.372: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40FF0037

Aug 26 11:26:26.548: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40400040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.572: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C00037

Aug 26 11:26:26.748: BSTUN bsc: Serial0 NDI: Data: 40410040407F7F2D

Aug 26 11:26:26.772: BSTUN bsc: Serial0 SDI: Data: 40C10037

Informazioni correlate

- Pagina di supporto STUN

- Documentazione di Cisco sulla configurazione di STUN e BSTUN

- Modello Cisco a quattro fasi per l'integrazione da SNA a IP

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems