Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi per la risoluzione dei problemi

Debug delle clip durante l'attivazione di STUN

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornito un esempio di configurazione per l'incapsulamento diretto del tunnel seriale (STUN). Gli stati pertinenti nell'output del comando show stun e le modifiche di stato nell'output del comando debug sono mostrati nelle sezioni Verifica e Risoluzione dei problemi di questo documento.

Anche se i comandi debug stun packet e debug stun event non devono causare un utilizzo eccessivo della CPU, il comando log buffered viene usato per copiare l'output nel file di log.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il software Cisco IOS® versione 12.0(8) con funzionalità IBM per la configurazione STUN.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Orologio

- Fairbanks

Orologio

cloclo# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname cloclo

!

boot system flash rsp-jsv-mz.120-8

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

microcode CIP flash slot0:cip27-3

microcode reload

ip subnet-zero

no ip domain-lookup

ip cef

!

!

stun peer-name 10.10.10.10

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Serial0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial0/1

!

interface Serial0/1

ip address 10.2.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

!

!--- Output suppressed.

!

interface Ethernet1/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

no ip mroute-cache

shutdown

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

cloclo#

Fairbanks

fairbanks# show run

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname fairbanks

!

boot system flash

logging buffered 64000 debugging

no logging console

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

stun peer-name 10.20.20.20

stun protocol-group 2 sdlc

!

!

!

!

interface Loopback0

ip address 10.20.20.20 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Ethernet1

ip address 172.17.240.12 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

shutdown

media-type 10BaseT

!

interface Serial0

no ip address

no ip directed-broadcast

encapsulation stun

no ip mroute-cache

clockrate 9600

stun group 2

stun route address 1 interface Serial2

!

!--- Output suppressed.

!

interface Serial2

ip address 10.2.1.2 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

clockrate 19200

!

!--- Output suppressed.

!

router eigrp 100

network 10.0.0.0

!

ip classless

!

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

fairbanks#

Verifica

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di verificare che la configurazione funzioni correttamente.

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

In questa sezione viene mostrato l'output del comando show stun per entrambi i router. Indica che lo stato STUN di ciascun router è aperto. Inoltre, i contatori per i pacchetti ricevuti (rx_pkts) e per i pacchetti trasmessi (tx_pkts) vengono incrementati ogni volta che si esegue il comando show stun.

cloclo# show stun

This peer: 10.10.10.10

*Serial0/0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial0/1        open             4510      4513         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2260      2257         0

fairbanks# show stun

This peer: 10.20.20.20

*Serial0  (group 2 [sdlc])

state       rx_pkts   tx_pkts     drops    poll

1     IF  Serial2          open             2270      2267         0

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Comandi per la risoluzione dei problemi

Alcuni comandi show sono supportati dallo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati); lo strumento permette di visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: prima di usare i comandi di debug, consultare le informazioni importanti sui comandi di debug.

- debug stun packet: visualizza le informazioni sui pacchetti che attraversano i collegamenti STUN.

- debug stun event: visualizza le connessioni e l'attività STUN.

Debug delle clip durante l'attivazione di STUN

cloclo# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 232 messages logged

Trap logging: level informational, 43 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 11:35:06.191: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:07.191: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/1, changed state to up

*Nov  3 11:35:31.819: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:32.819: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial0/0, changed state to up

*Nov  3 11:35:36.631: STUN sdlc:

00:04:12 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.831: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0/0       SDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 11:35:37.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 11:35:37.879: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:37.907: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.091: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 11:35:38.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 11:35:38.295: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 11:35:38.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.459: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.555: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 11:35:38.631: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 11:35:38.691: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 11:35:38.831: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:38.859: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.031: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.059: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.231: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.259: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.431: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 11:35:39.563: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0/0       NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

cloclo#

fairbanks# show log

Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 0 flushes, 0 overruns)

Console logging: disabled

Monitor logging: level debugging, 0 messages logged

Buffer logging: level debugging, 203 messages logged

Trap logging: level informational, 40 message lines logged

Log Buffer (64000 bytes):

!--- These timestamped lines each appear on one line in normal output:

*Nov  3 09:38:12.759: %SYS-5-CONFIG_I:

Configured from console by console

*Nov  3 09:38:14.231: %LINK-3-UPDOWN:

Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:15.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN:

Line protocol on Interface Serial2, changed state to up

*Nov  3 09:38:44.687: STUN sdlc:

00:04:41 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1

*Nov  3 09:38:45.887: STUN sdlc:

00:00:01 Serial0         NDI: (001/008) U: SNRM    PF:1  @

*Nov  3 09:38:45.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) U: UA      PF:1

*Nov  3 09:38:45.935: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:45.947: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.155: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:000  NS:000

*Nov  3 09:38:46.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:000

*Nov  3 09:38:46.323: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:001  NS:000

*Nov  3 09:38:46.487: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.499: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.615: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) I:         PF:0  NR:001  NS:001

*Nov  3 09:38:46.687: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:001

*Nov  3 09:38:46.719: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) I:         PF:1  NR:002  NS:001

*Nov  3 09:38:46.887: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:46.899: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.087: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.099: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.287: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         NDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

*Nov  3 09:38:47.299: STUN sdlc:

00:00:00 Serial0         SDI: (001/008) S: RR      PF:1  NR:002

fairbanks#

Informazioni correlate

- Pagina di supporto per STUN (Serial Tunnel) e BSTUN (Block Serial Tunnel)

- Strumenti e risorse

- Supporto tecnico – Cisco Systems