Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene fornita una configurazione di esempio che mostra la possibilità di avere più tunnel all'interno di una singola rete IP.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Configurazioni router

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Nota: il clock, sebbene non sia illustrato nel diagramma, deve essere fornito da DCE. Il modo più semplice per eseguire questa operazione è usare un cavo Cisco DCE sul lato del router e il comando configure clockrate. Per semplicità, il routing IP e le configurazioni WAN non vengono mostrati.

Questa configurazione mostra che possono esistere più tunnel in una singola rete IP. I tunnel estendono o sostituiscono linee seriali preesistenti. Nell'esempio, è presente una correlazione uno-a-uno tra l'hardware e i tunnel. Per ulteriori informazioni, consultare il documento sulla configurazione e risoluzione dei problemi di tunneling seriale (STUN).

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto STUN/BSTUN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems