Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurare il server PPTP MS

Verifica

Risoluzione dei problemi

Risorse per la risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

Il protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) di Microsoft (MS) viene utilizzato per consentire agli utenti remoti di connettersi in modo protetto alla rete aziendale tramite Internet pubblica. È possibile allocare un singolo indirizzo IP a una postazione remota per conservare gli indirizzi IP pubblici. È quindi possibile consentire a più utenti di stabilire connessioni PPTP contemporaneamente allo stesso percorso o a percorsi diversi. Il protocollo PPTP è stato aggiunto nel software Cisco IOS® versione 12.1(4)T.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione sulla configurazione del supporto NAT per PPTP in caso di sovraccarico (Port Address Translation) nel software Cisco IOS versione 12.1.T (Early Deployment Release).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Router Cisco 3600 con software Cisco IOS versione 12.1.5(9)T e 12.2.3

- Tutte le piattaforme del sistema operativo Windows con client nativi PPTP integrati

- MS Windows 2000 Advanced Server con server PPTP incorporato

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Luce router

- Tabella di conversione IP NAT

- Router House

- Tabella di conversione IP NAT

Luce router

Current configuration : 1136 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug upti

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

boot system tftp c3660-jk9o3s-mz.122-3.bin 255.255.255.255

!

ip subnet-zero

!

!

no ip domain-lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

cns event-service server

!

!

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.13 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.200.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

interface Serial1/0

no ip address

shutdown

no fair-queue

!

interface Serial1/1

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/2

no ip address

shutdown

!

interface Serial1/3

no ip address

shutdown

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted !--- by access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

no ip http server

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

dial-peer cor custom

!

!

!

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Tabella di conversione IP NAT

light#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local          Outside local      Outside global

gre 10.64.10.13:50150  192.168.200.253:50150 10.64.10.21:50150  10.64.10.21:50150

gre 10.64.10.13:50151  192.168.200.254:50151 10.64.10.21:50151  10.64.10.21:50151

gre 10.64.10.13:0      192.168.200.254:0     10.64.10.21:0      10.64.10.21:0

gre 10.64.10.13:32768  192.168.200.253:32768 10.64.10.21:32768  10.64.10.21:32768

tcp 10.64.10.13:2643   192.168.200.253:2643  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

tcp 10.64.10.13:3546   192.168.200.254:3546  10.64.10.21:1723   10.64.10.21:1723

Router House

Building configuration...

Current configuration : 2281 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.64.10.21 255.255.255.224

!--- Defines the interface as external for NAT.

ip nat outside

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.50.1 255.255.255.0

!--- Defines the interface as internal for NAT.

ip nat inside

duplex auto

speed auto

!

!

interface FastEthernet4/0

no ip address

shutdown

duplex auto

speed auto

!

!--- Indicates that any packets received on the inside interface permitted by !--- access list 101 share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source list 101 interface FastEthernet0/0 overload

!--- Static port translation for the Microsoft PPTP server on TCP port 1723 !--- share one public IP address (the address on Fa0/0).

ip nat inside source static tcp 192.168.50.2 1723 interface FastEthernet0/0 1723

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.64.10.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

access-list 101 permit ip any any

!

!

snmp-server manager

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

!

end

Tabella di conversione IP NAT

house#show ip nat translations

Pro Inside global      Inside local       Outside local      Outside global

gre 10.64.10.21:50150  192.168.50.2:50150 10.64.10.13:50150  10.64.10.13:50150

gre 10.64.10.21:50151  192.168.50.2:50151 10.64.10.13:50151  10.64.10.13:50151

gre 10.64.10.21:0      192.168.50.2:0     10.64.10.13:0      10.64.10.13:0

gre 10.64.10.21:32768  192.168.50.2:32768 10.64.10.13:32768  10.64.10.13:32768

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:2643   10.64.10.13:2643

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  ---                ---

tcp 10.64.10.21:80     192.168.50.2:80    ---                ---

tcp 10.64.10.21:1723   192.168.50.2:1723  10.64.10.13:3546   10.64.10.13:3546

Configurare il server PPTP MS

Completare questa procedura per configurare il server PPTP MS:

1. Andare a Routing e Accesso remoto e scegliere Configura e abilita Routing e Accesso remoto.

2. Nella Configurazione guidata server di Routing e Accesso remoto scegliere Server VPN (Virtual Private Network).

3. Definire gli indirizzi IP della rete interna ed esterna per la scheda di interfaccia di rete (NIC, Network Interface Card) del server.

4. Assegnare un pool IP ai client PPTP remoti.

5. È possibile utilizzare il server di autenticazione MS RADIUS oppure l'autenticazione locale.

6. Creare il database utenti locale per l'autenticazione locale.

7. Due client PPTP dietro il router Port Address Translation (PAT) sono connessi al server PPTP MS.

Verifica

Per verificare che la configurazione funzioni correttamente, consultare questa sezione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

- show ip nat translation: visualizza il contenuto della tabella di traduzione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Risorse per la risoluzione dei problemi

- Configurazione di Microsoft Windows 2000 del server di accesso remoto come server VPN

Informazioni correlate

- RFC 2637: Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems