Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare il protocollo HSRP (Hot Standby Routing Protocol) per IPv6. Il protocollo HSRP viene utilizzato in un gruppo di router per selezionare un router attivo e un router in standby. In un gruppo di interfacce di router, il router attivo è il router preferito per i pacchetti di routing; il router in standby è il router che subentra quando il router attivo si guasta o quando vengono soddisfatte le condizioni preimpostate. HSRP è progettato per fornire solo un primo hop virtuale per gli host IPv6.

Un gruppo IPv6 HSRP dispone di un indirizzo MAC virtuale derivato dal numero di gruppo HSRP e di un indirizzo locale del collegamento IPv6 virtuale derivato per impostazione predefinita dall'indirizzo MAC virtuale HSRP. Gli annunci periodici router vengono inviati per l'indirizzo locale del collegamento IPv6 virtuale HSRP quando il gruppo HSRP è attivo. Questi RA si arrestano dopo l'invio di un RA finale quando il gruppo lascia lo stato attivo.

HSRP utilizza un meccanismo di priorità per determinare il router configurato per HSRP come router attivo predefinito. Per configurare un router come router attivo, è necessario assegnargli una priorità più alta di quella di tutti gli altri router configurati con HSRP. Il valore predefinito è 100; pertanto, se si configura solo un router con una priorità più alta, quel router sarà il router attivo predefinito. La versione 2 dell'HSRP utilizza il nuovo indirizzo IP multicast 224.0.0.102 per inviare pacchetti hello anziché l'indirizzo multicast 224.0.0.2, utilizzato dalla versione 1.

Prerequisiti

Requisiti

Prima di provare questa configurazione, accertarsi di soddisfare i seguenti requisiti:

- conoscenza della configurazione dell'HSRP; per ulteriori informazioni, fare riferimento a Configurazione di HSRP.

- Conoscenze base dell'implementazione dell'indirizzamento IPv6 e della connettività di base; per ulteriori informazioni, fare riferimento a Implementazione dell'indirizzamento IPv6 e della connettività di base.

- Per configurare HSRP IPv6, è necessario abilitare HSRP versione 2 su un'interfaccia.

- È necessario abilitare il routing unicast IPv6 nel dispositivo per configurare HSRP IPv6

Componenti usati

Le configurazioni di questo documento si basano sul router Cisco serie 3700 sul software Cisco IOS versione 12.4 (15)T 13.

Nota: verificare le informazioni sulla licenza per i comandi IPv6.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Configurazione

I router R1 e R2 sono collegati a R3 tramite un'interfaccia seriale. Le interfacce Fast Ethernet di R1 e R2 sono configurate con HSRP IPv6 in modo che R1 agisca come router attivo e R2 come router in standby. Se l'interfaccia seriale S0/0 di R1 si blocca, il router R2 cambia il proprio stato da Standby ad Attivo.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questo documento, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

- Configurazione router R1

- Configurazione router R2

- Configurazione router R3

Di seguito è riportato un collegamento a un video (disponibile sul sito Cisco Support Community ) che mostra come configurare HSRP per IPv6 nei router Cisco IOS:

Configurazione di HSRP per IPv6

Configurazione router R1

R1#show run

Building configuration...

!

hostname R1

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1010/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

!--- Assigns a standby group and standby IP address.

standby 1 priority 120

!--- R1 is configured as the active router. !--- This is done by assigning a priority value !--- (in this case 120) to the router's Fa0/0 interface. !--- The default priority value is 100.

standby 1 preempt delay minimum 30

!--- The preempt command allows the router to become the !--- active router when it has the priority higher than !--- all the other HSRP-configured routers. !---- Without this command, even if a router has higher !--- priority value, it will not become an active router. !--- The delay minimum value causes the local router to postpone !--- taking over the active role for a minimum of 30 seconds.

standby 1 track Serial0/0 90

!--- Indicates that HSRP tracks serial0/0. !--- The interface priority is configured (in this case 90) which !--- indicates that if the tracked interface goes down the router !--- priority value is to be decremented by 90. !--- Default decrement value is 10.

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 enable

ipv6 address 2010:AB8:2001::1010/64

clock rate 2000000

!

end

Configurazione router R2

R2#show run

Building configuration...

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface FastEthernet0/0

!--- R2 is configured as a standby router !--- with a default priority value of 100.

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2020:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

standby version 2

standby 1 ipv6 autoconfig

standby 1 preempt delay minimum 30

standby 1 track Serial0/0

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1020/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

end

Configurazione router R3

R3#show run

Building configuration...

!

hostname R3

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Serial0/0

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2001::1011/64

ipv6 enable

clock rate 2000000

!

interface Serial0/1

no ip address

ipv6 address 2010:AB8:2010::1021/64

clock rate 2000000

!

end

Verifica

Usare il comando show standby sui router R1 e R2 per verificare la configurazione.

Router R1

R1#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

!--- R1 router is in Active state.

4 state changes, last state change 02:51:30

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.480 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C010:21FF:FE78:0, priority 100 (expires in 7.036 sec)

Priority 120 (configured 120)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Router R2

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Standby

!--- R2 router is in Standby state.

4 state changes, last state change 02:51:43

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 0.900 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 120 (expires in 9.928 sec)

MAC address is c20f.2178.0000

Standby router is local

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Se il router attivo (R1 nell'esempio) si spegne, il router in standby cambia immediatamente il proprio stato in Attivo, come mostrato nella tabella seguente:

Quando il router attivo (R1) si spegne...

Router R1
R1(config)#interface s0/0

R1(config-if)#shut

R1(config-if)#exit

*Mar  1 00:01:34.879: %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0, changed state to

administratively down

*Mar  1 00:01:35.879: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0,

changed state to down

R1#

*Mar  1 00:04:06.691: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#

*Mar  1 00:04:36.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Active -> Speak

R1#

*Mar  1 00:04:46.175: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Speak -> Standby

!--- When the interface goes down, the active router changes its state to Standby.

Router R2

*Mar  1 00:04:35.631: %HSRP-5-STATECHANGE: FastEthernet0/0 Grp 1 state Standby ->Active

!--- The standby router is now the active router.

R2#show standby

FastEthernet0/0 - Group 1 (version 2)

State is Active

2 state changes, last state change 00:10:39

Virtual IP address is FE80::5:73FF:FEA0:1

Active virtual MAC address is 0005.73a0.0001

Local virtual MAC address is 0005.73a0.0001 (v2 IPv6 default)

Hello time 3 sec, hold time 10 sec

Next hello sent in 2.532 secs

Preemption enabled, delay min 30 secs

Active router is local

Standby router is FE80::C00F:21FF:FE78:0, priority 30 (expires in 7.524 sec)

Priority 100 (default 100)

Track interface Serial0/0 state Up decrement 10

Group name is "hsrp-Fa0/0-1" (default)

Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.

Informazioni correlate

- Supporto della tecnologia IPv6

- Configurazione dei protocolli di ridondanza del primo hop in IPv6

- RFC 2281 - Protocollo HSRP (Cisco Hot Standby Router Protocol)

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems