Sommario

Introduzione

Premesse

Prerequisiti

Requisiti

Procedura di installazione di requirements.txt

Componenti usati

Premesse

Passi esecuzione script

Esecuzione script del poller (script-1)

Esecuzione script parser (Script-2)

Revisione output script parser (Script-2)

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per eseguire lo script CRC (Cyclic Redundancy Check) Nexus 9000 che identifica le porte con errori CRC e fornisce le procedure per risolverli.

Premesse

Per impostazione predefinita, gli switch Cisco Nexus serie 9000 usano la commutazione cut-through. La commutazione di tipo cut-through si ha quando lo switch prende una decisione di inoltro su un frame e inizia a inoltrare il frame fuori da un'interfaccia di uscita non appena lo switch ha elaborato una parte sufficiente dell'intestazione del frame per prendere una decisione di inoltro valida. Questo processo si differenzia dalla commutazione store-and-forward, in cui uno switch memorizza l'intero frame prima di inoltrarlo da un'interfaccia di uscita.

Per risolvere i problemi relativi agli errori CRC dell'interfaccia, è necessario rivedere i valori incrementali dei contatori CRC e FCS (Frame Check Sequence) per risolvere i problemi relativi agli errori dei contatori dell'interfaccia su questi switch.

Questo script automatizza l'identificazione degli errori CRC /FCS negli switch ASIC (Application Specific Integrated Circuit) con scalabilità cloud 9200 e 9300. Raccoglie i valori dei contatori CRC e FCS dell'interfaccia a intervalli periodici per verificare se gli errori sono cronologici o in tempo reale e fornisce le procedure di correzione.

L'esecuzione dello script è suddivisa in due parti:

1. Script del poller (Script-1) raccoglie i dati degli errori dell'interfaccia nei file ogni 10-30 per una durata massima di sette giorni.

2. Lo script parser (Script-2) analizza questi output e fornisce output tabulari con interfacce che sono fonte di errore, nonché interfacce che stanno semplicemente inoltrando i pacchetti di cui si è verificato l'addensamento.

Eseguire lo script-2 almeno dopo 30 minuti dall'esecuzione dello script-1, ovvero almeno quando due o più file vengono raccolti come parte dell'esecuzione dello script-1.

Script raccoglie l'output di questi set di comandi e lo analizza per identificare l'origine di CRC. Fare riferimento a link nella sezione "Informazioni correlate".

switch# show interface

switch# mostra errori contatori interfaccia diversi da zero

switch# show interface - mappature hardware

switch n. nello slot {x} sono visualizzati i contatori tah interni hardware come {y}

Prerequisiti

Lo script è disponibile su Git.

Deve essere scaricato ed eseguito dal computer client (server di collegamento) con accesso di rete agli switch Nexus, dove è necessaria l'analisi degli errori CRC.

Fare clic qui per scaricare lo script.

Requisiti

Verificare che i seguenti prerequisiti siano installati nel computer client (server di collegamento):

1. Python 3

2. Computer client (server di collegamento) per accedere alla rete degli switch Nexus

3. Nexus_CRC_requirements.txt disponibile in git per l'installazione nel computer client.

Si tratta di un'installazione unica nell'host di collegamento client. Questa procedura consente di installare le librerie Python necessarie per il collegamento a un host.)

Procedura di installazione di requirements.txt

Passaggio 1: Scaricare NEXUS_CRC_requirements.txt

Passaggio 2: Aprire la finestra del terminale/prompt dei comandi

Passaggio 3: Passare alla cartella in cui si trova NEXUS_CRC_requirements.txt ed eseguire il comando:

#pip install -r Nexus_CRC_requirements.txt

Una volta completata l'installazione, viene visualizzato il seguente messaggio:

Installazione di DateTime-4.3 numpy-1.21.2 pandas-1.3.2 paramiko-2.7.2 python-dateutil-2.8.2 stdiomask-0.0.5 tabulate-0.8.9 termcolor-1.1.0 completata

Componenti usati

Lo script viene testato sui seguenti server di collegamento:

- Windows-10 a 64 bit

- MAC Monterey

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questo script ha lo scopo di analizzare gli errori CRC per gli switch ASIC Nexus 9200 e 9300 Cloud Scale:

Piattaforme applicabili: switch fissi Nexus 9200/9300

- N9K-C92160YC-X

- N9K-C92300YC

- N9K-C9230QC

- N9K-C92348GC-X

- N9K-C923C

- N9K-C9272Q

- N9K-C932C

- N9K-C9364C

- N9K-C93108TC-EX

- N9K-C93108TC-EX-24

- N9K-C93180LC-EX

- N9K-C93180YC-EX

- N9K-C93180YC-EX-24

- N9K-C93108TC-FX

- N9K-C93108TC-FX-24

- N9K-C93180YC-FX

- N9K-C93180YC-FX-24

- N9K-C9348GC-FXP

- N9K-C93240YC-FX2

- N9K-C93216TC-FX2

- N9K-C9336C-FX2

- N9K-C9336C-FX2-E

- N9K-C93360YC-FX2

- N9K-C93180YC-FX3

- N9K-C93108TC-FX3P

- N9K-C93180YC-FX3S

- N9K-C931D-GX

- N9K-C93600CD-GX

- N9K-C9364C-GX

- N9K-C9364D-GX2A

- N9K-C932D-GX2B

Premesse

Per impostazione predefinita, gli switch Cisco Nexus serie 9000 usano la commutazione cut-through.

I valori incrementali dei contatori CRC e FCS devono essere rivisti per risolvere gli errori dei contatori dell'interfaccia su questi switch.

Questo script automatizza l'identificazione degli errori CRC /FCS negli switch ASIC con scalabilità cloud 9200 e 9300. Raccoglie i valori dei contatori CRC e FCS dell'interfaccia a intervalli periodici per verificare se gli errori sono cronologici o in tempo reale e fornisce le procedure di correzione.

L'esecuzione dello script è suddivisa in due parti:

1. Script del poller (Script-1) raccoglie i dati degli errori dell'interfaccia nei file ogni 10-30 per una durata massima di sette giorni.

2. Lo script parser (Script-2) analizza questi output e fornisce output tabulari con interfacce che sono fonte di errore, nonché interfacce che stanno semplicemente inoltrando i pacchetti di cui si è verificato l'addensamento.

Eseguire lo script-2 almeno dopo 30 minuti dall'esecuzione dello script-1, ovvero almeno quando due o più file vengono raccolti come parte dell'esecuzione dello script-1.

Passi esecuzione script

Esecuzione script del poller (script-1)

Questi passaggi consentono di eseguire lo script Poller, che raccoglie i contatori degli errori CRC /FCS nei file a intervalli periodici.

Passaggio 1: Aprire il prompt dei comandi del terminale ed eseguire "NEXUS_CRC_POLLER.py":

#python3 - NEXUS_CRC_POLLER.py

Ingressi:

Immettere IP/FQDN, nome utente e password dello switch Nexus:

Passaggio 2: immettere il percorso della cartella (percorso sull'host di collegamento) in cui si desidera salvare i file:

Formato cartella VALIDO:

ESEMPIO:

Windows-> C:\Users\Admin\Desktop\Nexus\

MAC -> /Users/admin/Desktop/Nexus/

**SI NOTI che la raccolta dei dati e l'esecuzione degli script sono influenzate se il formato della cartella non è quello indicato sopra. Verificare inoltre che la cartella in cui si desidera salvare i file esista già**

Passaggio 3: immettere la durata per la quale si desidera eseguire lo script:

Massimo - sette giorni

Minimo: esecuzione per almeno 30 minuti per raccogliere più volte i contatori CRC e identificare gli incrementi

**Lo script raccoglie gli errori dell'interfaccia ogni 10-30 minuti e salva i dati nei file nel percorso specificato nell'input precedente. Ora di fine dello script di raccolta dati basata sull'ora di fine specificata nell'input**

Passaggio 4: se nel dominio non sono presenti errori, viene richiesto se l'utente desidera continuare e raccogliere i dati ancora una volta:

Esecuzione script parser (Script-2)

I passaggi descritti di seguito consentono di eseguire lo script Parser, che analizza i file di errore CRC /FCS raccolti dallo script Poller e fornisce le procedure di correzione.

Avviare l'esecuzione dello script parser (Script-2), una volta che sono stati generati almeno due file come parte dell'esecuzione dello script poller (Script-1) per confrontare i dati (cioè dopo circa 30 minuti di esecuzione dello script poller).

Mantenere la risoluzione dei caratteri della sessione terminale al 100% per una corretta visualizzazione tabulare dell'output.

Passaggio 1: Aprire il prompt dei comandi del terminale ed eseguire "NEXUS_CRC_PARSER.py":

Immettere la stessa posizione del file in cui sono stati raccolti i dati da Script-1.

Esempio:

Immettere il percorso assoluto della cartella in cui sono memorizzati i file: /Users/rgajjar/Desktop/CRC_NEXUS/

Revisione output script parser (Script-2)

Tabella di esecuzione e output di esempio per la versione dello switch >=10.2:

Tabella di esecuzione e output di esempio per la versione dello switch < 10.2:

Informazioni correlate

Per ulteriori informazioni sull'identificazione degli errori CRC N9K, consultare: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/216239-nexus-9000-cloud-scale-asic-crc-identifi.html#anc12