Sommario

Introduzione

Premesse

Strumenti matrice di aggiornamento

Controllo dello stato

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive i dettagli sui vari strumenti Nexus Upgrade Matrix disponibili per l'aggiornamento agli switch Nexus.

Premesse

I documenti citati forniscono una guida dettagliata sulle procedure di aggiornamento, i difetti/avvertenze associati, la supportabilità dell'hardware e altro ancora.

Strumenti matrice di aggiornamento

Gli strumenti della matrice di aggiornamento costituiscono un'unica fonte di informazioni per i percorsi di aggiornamento convalidati da Cisco per le diverse piattaforme Nexus e i diversi metodi di aggiornamento, quali in-Service Software Upgrade (ISSU) e l'avvio a freddo. Vengono inoltre fornite informazioni sugli ID di prodotto (PID) hardware supportati, sui percorsi alternativi e sulle avvertenze aperte/risolte nelle versioni NX-OS correnti e di destinazione, con collegamenti per accedere alla documentazione NX-OS rilevante.

Gli strumenti della matrice di aggiornamento disponibili sono:

- Cisco Nexus 9000 e 3000 ISE Support Matrix

- Cisco Nexus 7000 ISE e Cold Boot Support Matrix

Controllo dello stato

Si è interessati a sapere come eseguire un controllo dello stato e della configurazione dei dispositivi Nexus prima di un aggiornamento o di una manutenzione del software? In caso affermativo, fare riferimento alla procedura descritta nella pagina Esegui controllo di stato e configurazione di Nexus.

Informazioni correlate

- Notifiche di fine del ciclo di vita/fine vendita di Nexus 9500

- Notifiche di fine del ciclo di vita/fine vendita di Nexus 3000

- Notifiche di fine del ciclo di vita/fine vendita di Nexus 7000/7700

- Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 9000

- Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 3000

- Versioni Cisco NX-OS consigliate per gli switch Cisco Nexus serie 7000

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems