Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Prodotti correlati

Convenzioni

Sonde CSM

Comportamento della sonda CSM

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento offre informazioni per la chiusura normale delle richieste CSM (Content Switching Module).

Il server BEA™ Weblogic (BEA) ha esaurito le risorse e non è in grado di gestire un flag Reset (RST) sulle sonde. Il modulo CSM ha esaurito le risorse e non può utilizzare il flag Finish (FIN) sulle sonde. A meno che BEA o CSM non vengano riprogettati, non vi è soluzione per questo problema.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- CSM

- Catalyst 6500

- MSFC

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Il presente documento può essere utilizzato anche per le seguenti versioni hardware e software:

- Supervisor 720

- 7600

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Sonde CSM

Il CSM supporta due tipi di sonde:

- Probe interno: questi sono compilati nel codice che invia l'RST per la sonda TCP. L'utente non può modificare questo comportamento.

- Scripted probe: script TCL (Toolkit Command Language) scritti dall'utente. L'utente specifica il file di script esterno da scaricare nel CSM. A partire dalla versione 3.1(3) di CSM, l'utente può modificare queste sonde di script per inviare FIN anziché RST.

La nota di avvertenza è che queste sonde (usando FIN) metterebbero i socket nello stato TIMEWAIT, che usa le risorse CSM se la velocità della sonda è troppo veloce. Il motivo di questo cambiamento è dovuto alla limitata disponibilità di risorse socket sulla piattaforma del sistema operativo del CSM. Il CSM può aprire contemporaneamente solo 250 socket. È possibile chiudere i socket con reset su:

- liberare più rapidamente le risorse socket

- impedire la quantità insufficiente di messaggi di errore probe risorse socket disponibili

Comportamento della sonda CSM

per impostazione predefinita, le sonde inviate dal CSM chiudono con un RST; questa impostazione non viene modificata a causa del modo in cui il CSM utilizza le risorse. Il CSM si esaurisce rapidamente con un FIN. È invece necessario utilizzare uno script TCL modificato per inviare un messaggio FIN, ma si corre il rischio di esaurire le risorse socket.

Informazioni correlate

- Utilizzo degli script TCL con il modulo CSM

- Configurazione del Content Switching Module

- Supporto hardware per Content Switching Module

- Cisco Cat 6000 - Altri download di software per moduli intelligenti

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems