Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Buffer-Shortage Drops sul VIP: show queueing interface atm

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento spiega quando il contatore no buffer aumenta nell'output del comando show interface atm. Nessun buffer definisce un contatore di output.

atm-1# show interface atm 4/0

ATM4/0 is up, line protocol is up

Hardware is ENHANCED ATM PA

MTU 4470 bytes, sub MTU 4470, BW 149760 Kbit, DLY 80 usec,

reliability 255/255, txload 136/255, rxload 1/255

Encapsulation ATM, loopback not set

Encapsulation(s): AAL5

4095 maximum active VCs, 5 current VCCs

VC idle disconnect time: 300 seconds

Signalling vc = 4, vpi = 0, vci = 5

UNI Version = 3.0, Link Side = user

4 carrier transitions

Last input 00:02:30, output 00:00:00, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 103197668

Queueing strategy: Per VC Queueing

30 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

30 second output rate 80210000 bits/sec, 6650 packets/sec

308 packets input, 9856 bytes, 4138 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

338179038 packets output, 3163620726 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

atm-1#

Nota: il contatore no buffer visualizzato dal comando show interface atm è diverso dal contatore rx_no_buffer nell'output del comando show controller atm. Fare riferimento al documento Errori di input tramite il comando show controller atm.

Per garantire prestazioni di inoltro elevate, l'adattatore della porta PA-A3 utilizza chip di segmentazione e riassemblaggio (SAR) separati per la ricezione e la trasmissione. Ogni SAR è supportato dal proprio sottosistema di memoria locale per memorizzare pacchetti e strutture di dati chiave come la tabella del canale virtuale (VC). Questa memoria include specificamente 4 MB di DRAM sincrona (SDRAM) sull'adattatore PA-A3.

Il driver PA-A3 inizia ad aumentare il contatore no buffer quando l'interfaccia esaurisce la sua fornitura di buffer di particelle locali. Questi buffer vengono tracciati con il numero Tx-BFD, che è possibile visualizzare nell'output del comando show controller atm.

BFD Cache status:

base=0x62931AA0, size=6144, read=143

Rx Cache status:

Il BFD (Packet Buffer Descriptor) descrive l'indice utilizzato dal driver PA-A3 per accedere a un buffer di pacchetto specifico. La dimensione della cache BFD indica il numero totale di buffer nella memoria PA (Local Port Adapter). Il numero corrente di particelle libere è dato dal valore di lettura.

Sul percorso di trasmissione, la memoria locale è costituita da 6144 particelle di 576 byte (o 580 byte, con un'intestazione interna da 4 byte che viaggia con il pacchetto all'interno del router). Di queste, il PA-A3 riserva 144 particelle per pacchetti di sistema come le celle di operazioni, amministrazione e manutenzione (OAM). Quando il valore di lettura raggiunge 144, il driver PA-A3 inizia a rilasciare i pacchetti finché non diventa disponibile un numero sufficiente di particelle di memoria locale.

Nessuna perdita di pacchetti del buffer è diversa da quella dei OutPktDrops conteggiati nell'output del comando show atm vc vcd. Il driver PA-A3 incrementa il contatore OutPktDrops quando un VC riempie la propria quota di buffer di trasmissione. Lo scopo della quota è quello di evitare che una VC con una sottoscrizione superiore alla capacità acquisisca tutte le risorse del buffer dei pacchetti e ostacoli la trasmissione del traffico normale all'interno dei contratti di traffico.

Un contatore no buffer incrementale indica che la memoria locale sull'PA-A3 è semplicemente esaurita e non implica che i VC hanno esaurito il loro credito di trasmissione per VC.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Buffer-Shortage Drops sul VIP: show queueing interface atm

In alcune situazioni eccezionali, il processore di interfaccia versatile (VIP) di output potrebbe non disporre di buffer per archiviare un pacchetto che viene passato a questo VIP di output dal processore di routing/switch (RSP) o da un VIP di input. Di conseguenza, l'VIP dovrà cancellare indiscriminatamente quel pacchetto, indipendentemente dalla sua precedenza.

Una situazione eccezionale di questo tipo potrebbe verificarsi a causa di una forte congestione combinata con una configurazione errata dei parametri WRED (Weighted Random Early Detection). Ad esempio, se la costante di ponderazione esponenziale è stata riconfigurata dal valore predefinito a un valore troppo grande, l'algoritmo WRED è lento a reagire alla congestione (perché la media mobile aumenta solo lentamente man mano che la coda istantanea si riempie). Pertanto, WRED potrebbe non iniziare il suo scartamento intelligente abbastanza presto e i burst continuano a riempire i buffer.

Devi evitare queste situazioni, perché queste gocce influiscono indiscriminatamente sul traffico con priorità alta.

Le cadute sull'indirizzo VIP dovute a scarsità di buffer possono essere monitorate tramite il comando show queueing interface atm e il contatore nobuffer drops.

7513-1-31# show queueing interface atm 11/0/0.103

VC 5/103 -

ATM11/0/0.103 queue size 46

packets output 1346100, drops 134315, nobuffer drops 0

WRED: queue average 44

weight 1/512, max available buffers 1021

Precedence 0: 40 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

1344366 packets output, drops: 134304 random, 10 threshold

Precedence 1: 45 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 2: 50 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 3: 55 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 4: 60 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 5: 65 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Precedence 6: 70 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

1734 packets output, drops: 0 random, 1 threshold

Precedence 7: 75 min threshold, 81 max threshold, 1/10 mark weight

(no traffic)

Il contatore nobuffer drops indica quanti pacchetti sono stati scartati indiscriminatamente dal VIP, in quanto in quel momento non era disponibile alcun buffer per accettare il pacchetto quando è stato consegnato al VIP di output dall'RSP o dal VIP che ha ricevuto il pacchetto. Poiché il VIP scarta il pacchetto senza essere in grado di eseguire la funzionalità IP to ATM Class of Service (CoS) - e, di fatto, senza nemmeno esaminare il pacchetto - questi pacchetti vengono scartati, a prescindere dall'occupazione media mobile della coda per il VC in questione e dalla precedenza del pacchetto.

Oltre al comando show queueing interface, è possibile usare il comando show vip hqf per visualizzare il numero di no buffer su un PA-A3 in un router Cisco serie 7500.

VIP-Slot0# show vip hqf

!--- Output suppressed.

qsize 1525 txcount 46810 drops 0 qdrops 0 nobuffers 0

aggregate limit 2628 individual limit 657 availbuffers 2628

weight 1 perc 0 ready 1 shape_ready 1 wfq_clitype 0

Per ulteriori informazioni su Buffer-Shortage Drops sul VIP, fare riferimento alla IP to ATM Class of Service Phase 1 Design Guide.

Informazioni correlate

- Errori di input con il comando show controller atm

- Guida alla progettazione della classe di servizio IP - ATM fase 1

- Cisco ATM Port Adapter

- Pagine di supporto ATM (modalità di trasferimento asincrono)

- Supporto tecnico – Cisco Systems